Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

DOCSIS 3.0 PHY-modules (DS) en verwante Lijnkaart PID’s

DOCSIS 3.0 PHY-modules (VS) en verwante lijnkaart PID’s

Cylons-R Remote PHY (RPHY)-lijnkaart

Supervisors (SUP) en supervisor fysieke interfacekaarten (PIC’s)

Aanvullende informatie

Inleiding

Dit document beschrijft Cisco IOS® XE-software (SW) laatste release ondersteuning voor cBR-8 End-of-sale (EoS) hardware (HW) Part ID’s (PID’s).

Probleem

Het kan lastig zijn om te bepalen wanneer cBR-8 Cisco IOS XE SW ondersteuning wordt stopgezet voor specifieke cBR-8 EoS HW PIDs. Dit moet worden afgeleid door correlatie van EoS datums die in de HW EoS-bekendmaking zijn beschreven met review van documenten met release en software-upgradegidsen voor meerdere cBR-8 Cisco IOS XE-releases. Wanneer een cBR-8W EoS-bericht wordt gepubliceerd, is de laatste versie van cBR-8 Cisco IOS XE SW die de EoS PIDs ondersteunt nog niet bekend. Versie-specifieke releaseopmerkingen voor cBR-8 Cisco IOS XE SW identificeren de minimum vereiste of aanbevolen firmware-versies (FW) voor HW-componenten ondersteund door die specifieke release. Wanneer Cisco IOS XE-ondersteuning voor een cBR-8 HW PID wordt stopgezet, kunnen de release opmerkingen en de software upgrade-gids voor die release de EoS HW-component achterlaten maar niet specifiek aangeven dat deze niet langer wordt ondersteund.

Oplossing

De laatste Cisco IOS XE SW release die een cBR-8 EoS HW PID ondersteunt, wordt geïdentificeerd in de laatste kolom voor ondersteuning van SW van elke tabel in deze sectie. EoS HW PID-gebruik en interoperabiliteit met alle latere Cisco IOS XE-release worden niet officieel ondersteund. De laatste linecard HW versie-ID (VID) die de EoS PHY-modules evenals de laatste HW VID voor de Cylons-R Remote PHY-lijnkaart ondersteunt, wordt geïdentificeerd in de laatste kolom van Linecard HW VID-ondersteuning van elke tabel in deze sectie.

DOCSIS 3.0 PHY-modules (DS) en verwante Lijnkaart PID’s

PID’s

Opmerking over EoS

Laatste DS PHY FW-versies

Ondersteuning van laatste SW release

Ondersteuning van laatste Linecard HW VID

Vorige dag voor ondersteuning van HP

CBR-D300-DS-MOD

CBR-D300-DS-MOD=

CBR-LC-8D30-16U30

CBR-LC-8D30-16U30=

D3.0 DS3 PHY-module

Gemini 1 PSOC: 3.9

Gemini 1 CPLD: 0.7

Gemini 1 Micro: 1.E

Gemini 1 FPGA: 2,5

16.7.1 ter

V08

30 juni 2022

DOCSIS 3.0 PHY-modules (VS) en verwante lijnkaart PID’s

PID’s

Opmerking over EoS

Ondersteuning van laatste SW release

Ondersteuning van laatste Linecard HW VID

Vorige dag voor ondersteuning van HP

CBR-D300-US-MOD

CBR-D300-US-MOD=

CBR-4D310-16U30-SP=

CBR-8D310-16U30-SP=

CBR-LC-4D310-16U30

CBR-LC-4D31-16U30=

CBR-LC-8D310-16U30

CBR-LC-8D31-16U30=

D3.0 PHY-module voor EoS

16.12.1 z2

V08

30 september 2025

Cylons-R Remote PHY (RPHY)-lijnkaart

PID

Opmerking over EoS

Ondersteuning van laatste SW release

Ondersteuning van laatste Linecard HW VID

Vorige dag voor ondersteuning van HP

CBR-CCAP-LC-40G-R

CBR-CCAP-LC-40G-R=

CBR-LC-40G-R-SP=

Cylons-R EoS

Toekomstige vrijgave te bepalen

V08

30 september 2025

Supervisors (SUP) en supervisor fysieke interfacekaarten (PIC’s)

PID

Opmerking over EoS

Ondersteuning van laatste SW release

Vorige dag voor ondersteuning van HP

CBR-CCAP-SUP-60G

CBR-CCAP-SUP-60G=

SUP60 EoS

16.12.1 z2

30 september 2025

CBR-CCAP-SUP-160G

CBR-CCAP-SUP-160G=

CBR-SUP-160G-BUN

SUP160 EoS

Toekomstige vrijgave te bepalen

28 februari 2027

CBR-SUP-8X10G-PIC

CBR-SUP-8X10G-PIC=

CBR-8X10G-PIC-BUN

SUP PIC 8x10 EoS

Toekomstige vrijgave te bepalen

28 februari 2027

Aanvullende informatie

- cBR-8 end-of-life en end-of-sale meldingen - Cisco-systemen

- cBR-8 Releaseopmerkingen - Cisco-systemen

- cBR-8 Installatie- en upgrade-handleidingen - Cisco-systemen

- cBR-8 installatiegids: Hoe en wat te bestellen - Cisco Systems

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems