Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Procedure

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om de standaardbeheergebruiker in Cisco Unity Connection (CUC) te wijzigen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben over CUC.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op CUC 8.x en hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Procedure

Voltooi deze stappen om de standaardnaam van de beheerder van de toepassing te wijzigen:

Stap 1. Neem het objectID van de standaardbeheerbeheerder van de Unity Connection-database op.

admin:run cuc dbquery unitydirdb select name, value from vw_configuration where name='DefaultAdministrator'

name                  value

--------------------  ------------------------------------

DefaultAdministrator  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e

Stap 2. Neem het alias dat met de standaardinstelling is gekoppeld, terug-id.

admin:run cuc dbquery unitydirdb select alias,objectid from vw_user where objectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

alias  objectid

-----  ------------------------------------

admin  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e

Stap 3. update de alleen-lezen vlag van de standaardinstelling van de toepassingsbeheerder om deze bewerkbaar te maken.

admin:run cuc dbquery unitydirdb update tbl_user set readonly='0' where objectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

Rows: 1

Stap 4. update de standaardbeheergebruiker en het standaardadres (pmailname@domain) in de Unity Connection-database. Kies een gewenste gebruikersnaam. In dit voorbeeld wordt admin bijgewerkt tot cucadmin.

admin:run cuc dbquery unitydirdb execute procedure csp_usermodify(pobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e',palias='cucadmin',pdisplayname='cucadmin',pmailname='cucadmin')

Rows: 0

Stap 5. Neem de naam en het kind van de standaardapplicator van de Cisco CallManager (CCM)-database op.

admin:run sql select name, pkid from applicationuser

name                pkid

=================== ====================================

admin               06bae444-79f0-34bc-0b73-042e90ad941b

CCMSysUser          ffd322cd-a1c9-48ce-b23f-6d9475e3547e

WDSysUser           a3d8edb3-8dcd-4e70-a662-dc9afa7f81d3

CCMQRTSysUser       a024f7be-4f36-4373-80dc-a45cb4b891b9

IPMASysUser         d0b9ceb0-d752-46df-96b6-68d37aed70eb

WDSecureSysUser     aaecf22c-ba36-4afd-a8b1-85fb4f02c04f

CCMQRTSecureSysUser 3f2bd34b-c7a1-4b04-a6d4-f75c24c05782

IPMASecureSysUser   bd18e867-2c47-4a60-8740-83c36f178e99

TabSyncSysUser      826888c4-ef7b-48ea-99ba-a86de6c3b369

CUCService          c06dd551-7d3a-4d85-bae9-c450ff03b151

Opmerking: Wanneer een CUC-server wordt hergebouwd met een nieuwe gebruikersnaam voor een applicatie-beheerder en er op het systeem een Noodherstel-systeem (DRS) wordt uitgevoerd, wordt de CUC-database bijgewerkt met de oude gebruikersnaam. De CCM-database heeft echter nog steeds de nieuwe gebruikersnaam.

Stap 6. update CCM-database met de nieuwe gebruiker van de toepassingsbeheerder als de ingang anders is.

admin:run sql update applicationuser set name='cucadmin' where pkid='06bae444-79f0-34bc-0b73-042e90ad941b'

Rows: 1

Stap 7. Wijzig het gebruikerswachtwoord van de toepassingsbeheerder.

admin:utils cuc reset password cucadmin

Enter password:

Re-enter password:

cucadmin

09/10/2016 07:46:00.012 : Update SUCCEEDED

Stap 8. Bevestig het coderingstype is 4 voor web-verificatie voor de standaardbeheerder-gebruiker (Credentiaal type 3 is voor web-toepassingswachtwoord).

admin:run cuc dbquery unitydirdb select credentialtype,credentials,encryptiontype,objectid from vw_credential where userobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

credentialtype  credentials                                                       encryptiontype  objectid

--------------  ----------------------------------------------------------------  --------------  ------------------------------------

3               06ab0cd9a8d8bcc1d7ff4999a2e42cbaebc0f5b2a4e87d27cca8b6dcfa351d73  4               6e871c82-e512-43f9-8134-211324ce2716

4               57346139caa53dab4f0eb08f18f70e20527e65fb                          3               f54833e7-8fc3-4e6e-8987-b12417f8d440

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.