Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configuratie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de weergavetaal in de geavanceerde client van Cisco Unified Attendant Console kunt wijzigen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Unified Attendant Console Advanced

Gebruikte componenten

- Cisco Unified Attendant Console Advanced Client 14.0.2

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De Cisco Unified Attendant Console Advanced Client ondersteunt meerdere weergavetalen voor operators die in verschillende regio's of taalomgevingen werken.

Zodra de toepassing is geïnstalleerd, zijn er twee verschillende methoden om de weergavetaal te wijzigen:

1. Wijzig de toepassingsbestanden.

2. Installeer de toepassing opnieuw en selecteer de gewenste taal.

Configuratie

Stap 1. Afsluiten van de client van de Attendant Console.

Stap 2. Open Windows File Explores en navigeer naar het pad "%ProgramData%\Cisco\CUACA". ProgramData is standaard een verborgen map.

Stap 3. Open het OPR.cfg-bestand in een teksteditor.

Stap 4. Wijzig de waarde DefaultLanguage="English" in de gewenste taal en sla de wijzigingen op. Informatie over talen wordt weergegeven in deze tabel:

Operator CFG-bestand

Taal (Lokaal)

Arabisch

Arabisch (Saoedi-Arabië)

Vereenvoudigd Chinees

Chinees (VRC) [Vereenvoudigd Chinees]

traditioneel Chinees

Chinees (Taiwan) [Traditioneel Chinees]

Deens

Deens

Nederlands

Nederlands (Nederland)

Engels

Engels

Frans

Frans (Parijse)

Duits

Duits

Italiaans

Italiaans

Japans

Japans

Koreaans

Koreaans

Portugees

Portugees (Portugal)

Russisch

Russisch

Spaans

Spaans (traditioneel)

Zweeds

Zweeds

Stap 5. Open de client voor de Attendant Console.