Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Uitbedrijfname van IM- en Presence-knooppunten

Gebruikers van IM&P verwijderen

IM&ps verwijderen uit serviceprofiel

GebruikersIM-functies uitschakelen

Mogelijkheden in functiegroep IM uitschakelen

IM&P SIP-trunk verwijderen

De groep Presence Redundantie verwijderen

De IM&ps verwijderen

Inleiding

In dit document wordt beschreven welk proces moet worden uitgevoerd bij het uit bedrijf nemen van Cisco IM- en Presence-knooppunten.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van Cisco Unified Communications Manager (CUCM) en Cisco IM en Presence (IM&P).

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de vermelde softwareversies:

- Cisco Unified Communications Manager 12.5.1 SU5

- Cisco IBM en aanwezigheid 12.5.1 SU5

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Uitbedrijfname van IM- en Presence-knooppunten

Gebruikers van IM&P verwijderen

Begin door in te loggen op CUCM en te navigeren naar Cisco Unified CM-beheer > Gebruikersbeheer > Aanwezigheidsgebruikers toewijzen.

CUCM Assign Presence-gebruikers

Selecteer vanuit de aanwezigheidsgebruikerstoewijzingsconfiguratie de optie Alle gebruikers toewijzen.

CUCM - Alle gebruikers toewijzen

Bij de prompt Toewijzen aan gebruikers selecteert u het niet-toegewezen keuzerondje en slaat u op.

Gebruikers toewijzen

Nadat alle gebruikers van de IM&P-servers zijn verwijderd, controleert u of de wijziging is opgetreden door in te loggen op de IM&P-administratie en te controleren of alle gebruikers hebben aangegeven dat ze niet zijn toegewezen.

Validatie van IM&P niet-toegewezen gebruikers

IM&ps verwijderen uit serviceprofiel

Ga naar Cisco Unified CM Management > Gebruikersbeheer > Gebruikersinstellingen > Serviceprofiel.

CUCM-serviceprofiel

Nadat u het serviceprofiel hebt geselecteerd, wijzigt u de IM- en Presence-profielen in <Geen> en slaat u op.

Serviceprofiel IM&P

Opmerking: verwijder de IM&P-knooppunten uit alle geconfigureerde serviceprofielen.

Mogelijkheden voor User IM uitschakelen

Navigeer naar Cisco Unified CM Administration > Bulk Administration > Gebruikers > Update Gebruikers > Query.

Gebruikers van CUCM Bulk Admin Update

Selecteer alle gebruikers die zijn ingeschakeld voor IM&P. Wanneer gepresenteerd met de update gebruikers configuratie pagina uitschakelen "Gebruikers inschakelen voor Unified CM IM en Presence" configuratie en de wijzigingen indienen om onmiddellijk of op een later tijdstip uit te voeren.

Bulk Admin uitschakelen IM&P

Navigeer naar IM&P Administration > System > Presence Topology pagina en controleer of er geen gebruikers worden weergegeven zoals toegewezen of niet toegewezen.

IM&P alle niet-toegewezen gebruikers

Mogelijkheden in functiegroep IM uitschakelen

Navigeer naar Gebruikersbeheer > Gebruiker/telefoon toevoegen > Sjabloon voor functiegroep.

Sjabloon voor CUCM-functiegroep

Nadat de functiegroep template is geselecteerd, verwijdert u de controle in de buurt van de selectie "Gebruiker inschakelen voor Unified CM IM en Presence" en slaat u deze op.

Sjabloon voor functiegroep IM&P uitschakelen

IM&P SIP-trunk verwijderen

Navigeer naar Cisco Unified CM-beheer > Apparaat > Trunk.

CUCM SIP-trunk

Schakel het vakje in via de IM&P SIP trunk en selecteer de optie die u wilt verwijderen.

CUCM Verwijdert SIP Trunk

De groep Presence Redundantie verwijderen

Navigeer naar Cisco Unified CM-beheer > System > Presence Redundantie Groepen.

CUM Presence Redundancy Group

Hoge beschikbaarheid uitschakelen en opslaan.

Hoge beschikbaarheid van CUCM uitschakelen

Selecteer vervolgens de optie om de Presence Redundantie Group te verwijderen

CUCM verwijdert de redundantiegroep van aanwezigheid

De IM&ps verwijderen

Ga naar Cisco Unified CM Management > System > Server.

CUCM-systeemserver

Selecteer de optie om de IM&P knooppunt te verwijderen.

CUCM IM&P verwijderen

Opmerking: Als de IM&PS uit bedrijf zijn genomen, moet u de virtuele machines uitschakelen en verwijderen omdat ze niet meer nodig zijn.