Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Het wachtwoord voor de OS-beheerder wijzigen

Het beveiligingswachtwoord wijzigen

OS-beheerder of beveiligingswachtwoord opnieuw instellen

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe het wachtwoord voor de OS-beheerder en het beveiligingswachtwoord moeten worden hersteld of gewijzigd.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versie 10.5

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Call Manager versie 10.5

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Het wachtwoord voor de OS-beheerder wijzigen

beheerder> Wachtwoord instellen Gebruikersbeheerder

U wordt gevraagd het oude wachtwoord en het nieuwe wachtwoord in te voeren. Nadat het systeem het wachtwoord heeft geverifieerd, wordt het gewijzigd.

Het beveiligingswachtwoord wijzigen

Beheerder> stel de gebruikersbeveiliging in

U wordt gevraagd het oude wachtwoord en het nieuwe wachtwoord in te voeren. Nadat het systeem het wachtwoord heeft geverifieerd, wordt het gewijzigd.

Zorg ervoor dat het veiligheidswachtwoord op de uitgever eerst wordt gewijzigd. Het beveiligingswachtwoord moet op alle clusterknooppunten hetzelfde zijn, anders communiceren de uitgever en abonnee(s) niet. Nadat het veiligheidswachtwoord op een clusterknooppunt is gewijzigd, moet u dat knooppunt opnieuw opstarten.

OS-beheerder of beveiligingswachtwoord opnieuw instellen

Stap 1. Meld u via deze gebruikersnaam en dit wachtwoord aan bij de Vsphere-client op de CUCM-console: pwrecovery/pwreset. U krijgt het scherm, zoals in het beeld:

Stap 2. Om verbinding te maken met het CD/DVD-station, kunt u een videobeeld uit datastore selecteren. Dit geeft geen nieuwe afbeelding van uw CUCM, maar dit is alleen om CUCM connectiviteit met vm-client te controleren.

Stap 3. Nadat de iso-afbeelding is geselecteerd, wordt u gevraagd op een willekeurige toets te drukken. Zodra het getest is krijg je een prompt om de iso te verwijderen.

Stap 4. Druk op een willekeurige toets om verder te gaan. u krijgt de optie om het wachtwoord van de OS Admin opnieuw in te stellen (voer een wachtwoord in) of het beveiligingswachtwoord (voer s in).

Stap 5. U kunt het wachtwoord dienovereenkomstig wijzigen voor OS Admin of Security.

Opmerking: Maak een nieuwe back-up nadat het beveiligingswachtwoord is gewijzigd om problemen met betrekking tot de back-up/herstel te voorkomen.

Verifiëren

- In het geval van OS Admin kunt u zich aanmelden via een client- of OS Admin-pagina om te controleren of het wachtwoord is gewijzigd.

- Zorg er bij een beveiligingswachtwoord voor dat alle knooppunten in het cluster worden geverifieerd nadat het wachtwoord is gewijzigd via de opdracht : toon netwerkcluster

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke informatie beschikbaar om deze configuratie problemen op te lossen.