Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Configuratie op AD-server

Configuratie op CUCM

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om een nieuwe aangepaste organisatie-eenheid (OU) te maken voor speciale gebruikers wanneer u een primaire OU hebt.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt aan dat u kennis hebt van de Active Directory (AD) server.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Unified Call Manager (CUCM) release 10.5.2.1390-12.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Configuratie op AD-server

Stap 1. Maak een nieuwe OU.

Klik met de rechtermuisknop op de primaire OU en kies Nieuwe > Organisatorische Eenheid.

Stap 2. Controleer de nieuwe OU. (In dit voorbeeld is de nieuwe OU "CIsco_TAC").

Stap 3. Voeg gebruikers toe in de nieuwe OU.

Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe OU en kies Nieuw > Gebruiker.

Stap 4. Maak een gebruiker die het gat tussen de AD-server en CUCM zal overbruggen.

Klik met de rechtermuisknop op Gebruikers en kies Nieuw > Gebruiker.

De nieuwe gebruiker is gemaakt. Deze gebruiker moet lid zijn van domeinbeheerder.

Stap 5. Klik met de rechtermuisknop op gebruiker > Eigenschappen.

Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen het tabblad Lid.

Klik op Toevoegen in het tabblad Lid van het tabblad.

Stap 6. Voer "domeinnamen" in en klik op Namen controleren om de "objectnamen te selecteren".

Stap 7. Selecteer Domain Admins en klik op Set Primaire Group; verwijder vervolgens Domeingebruikers.

Stap 8. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe OU (Cisco_TAC in dit voorbeeld) en kies Eigenschappen.

Stap 9. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen het tabblad Managed en klik op Wijzigen.

Stap 10. Voer de te selecteren objectnaam in (de gebruikersnaam die is gemaakt om de AD server en CUCM te overbruggen in stap 4) en klik vervolgens op Naam controleren.

Configuratie op CUCM

Stap 1. Ga naar systeem > LDAP > LDAP-systeem.

Stap 12. Selecteer het selectieteken met het label synchroniseren vanaf LDAP Server inschakelen.

Stap 13. Ga naar systeem > LDAP > LDAP-map.

Stap 14. Klik op Add new.

Opmerking:

LDAP configuratienaam: Deze waarde is een naam van een LDAP-configuratie.

Naam van LDAP Manager: Deze waarde dient de gebruikersnaam van de AD- en CUCM-bridge-gebruiker te zijn.

Wachtwoord voor kiezen: Deze waarde is het wachtwoord van de bruggebruiker die in stap 4 is gemaakt.

LDAP-gebruikerszoekbasis: Om deze waarde te vinden volgt u deze procedure op de AD server:

A) Klik met de rechtermuisknop op de OU en selecteer Eigenschappen.

B) Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen het tabblad Eigenschappen van de editor en kies de waarde "Naam".

Stap 15. Houd hier het IP-adres en de poort van de LDAP Server.

Stap 16. Klik op Opslaan.

Stap 17. Klik op Nu volledige sync uitvoeren.

Verifiëren

navigeer om de gebruiker op CUCM te controleren naar Gebruikersbeheer > Eindgebruiker.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.