Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

1. Controleer de configuratie.

2. Opdrachten om de status van de LAN- en WAN-interfaces op de CUBE's te volgen:-

3. Wijs de geconfigureerde tracks toe aan een redundantiegroep

4. Virtuele IP (VIP) configureren aan de LAN-kant van beide CUBE’s.

5. Virtuele IP (VIP) configureren aan de WAN-kant van beide CUBE’s.

6. Schakel CUBE-redundantie in.

7. Sla de configuratie op en start beide CUBE's opnieuw.

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u hoge beschikbaarheid (HA) kunt configureren op twee Cisco Unified Border Element (CUBE)-routers met alle vereiste opdrachten.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Unified border-element (CUBE)

- Cisco-Switch

- ip routing

Gebruikte componenten

Cisco ASR 1001-X routers met de versie "16.09.04"

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Netwerkdiagram

Dit diagram van de netwerkconnectiviteit toont u hoe de routers CUBE met het netwerk worden verbonden.

Ingress side (Local Area Network - LAN ) van beide CUBE's zijn aangesloten op VLAN 1900 via de interface Gi 0/0/1

De uitgangszijde (Wide Area Network - WAN) van beide CUBE's is verbonden met VLAN 1967 via de interface Gi 0/0/2

Keepalives-interfaces van beide CUBE's zijn met VLAN 17 verbonden via de interface Gi 0/0/0

Opmerking: de interfaces van CUBE's zijn verbonden met de fysieke Cisco-Switch en de switchpoorten zijn geconfigureerd om de respectievelijke VLAN's toe te staan.

Netwerkdiagram.

Configuraties

Stappen om de CUBE HA te configureren.

1. Configuratie checkpointing.

2. Opdrachten om de status van de LAN- en WAN-interfaces op de CUBE's te volgen.

3. Wijs de geconfigureerde sporen aan een redundantiegroep toe

4. Virtuele IP (VIP) configureren aan de LAN-kant.

5. Virtuele IP (VIP) configureren aan de WAN-kant.

6. Schakel CUBE-redundantie in.

7. Sla de configuratie op en start het programma opnieuw.

1. Controleer de configuratie.

Voor het controleren, vorm deze bevelen op zowel de CUBEs

Opmerking: hier wordt de interface Gi 0/0/0 op beide CUBE's gebruikt voor het aanwijzen.

#conf t

(configuratie)#redundantie

(configuratie-rood)#

(config-red) #toepassingsredundantie

(configuratie-rode-app)#groep 1

(config-red-app-grp)#

(config-red-app-grp)#name cube-ha

(configuratie-rood-app-grp)#data gi 0/0/0

(config-red-app-grp) #control gi 0/0/0 protocol 1

(config-red-app-grp)#

Deze screenshot toont de opdracht uitgevoerd op de CUBE-2 router. U moet dezelfde set opdrachten ook uitvoeren op CUBE-1 router.

Checkpointing-configuratie op de CUBE-2.

2. Opdrachten om de status van de LAN- en WAN-interfaces op de CUBE's te volgen:-

Configureer deze opdrachten voor het bijhouden van de status van de LAN- en WAN-interfaces. U moet deze opdrachten op beide CUBE-routers uitvoeren.

Opmerking: hier is de interface Gi 0/0/1 op zowel de CUBE's aangesloten op LAN-netwerk als op Gi 0/0/2 op het WAN-netwerk.

#conf t

(config) #track 1 interface gi 0/0/1 lijnprotocol

(config-track) #track 2 interface gi 0/0/2 lijnprotocol

CUBE-1

Opdrachten voor het volgen van de interfacestatus op CUBE-1.

CUBE-2

Opdrachten voor het volgen van de interfacestatus op CUBE-2.

3. Wijs de geconfigureerde tracks toe aan een redundantiegroep

Wijs de geconfigureerde tracks aan groep 1 toe door deze opdrachten op beide CUBE-routers uit te voeren.

#conf t

(configuratie)#redundantie

(configuratie-rood)#

(config-red) #toepassingsredundantie

(configuratie-rode-app)#groep 1

(configuratie-rood-app-grp)#track 1 afsluiten

(configuratie-rood-app-grp)#track 2 afsluiten

CUBE-1

Wijs de getraceerde interfaces toe aan de redundantiegroep op CUBE-1.

CUBE-2

Wijs de getraceerde interfaces toe aan de redundantiegroep op CUBE-2.

4. Virtuele IP (VIP) configureren aan de LAN-kant van beide CUBE’s.

Deze opdrachten helpen u de VIP te configureren voor de LAN-kant van de CUBE's.

(configuratie)#interface Gigabit Ethernet0/0/1

(config-if)#description VLAN-1900 LAN-kant

(config-if)#ip adres 10.88.11.184 255.255.255.0

(config-if) #redundantie rii 1

(config-if) #redundantiegroep 1 ip 10.88.11.185 exclusief

CUBE-1

LAN side Virtual IP (VIP) configuratie op CUBE-1.

CUBE-2

LAN side Virtual IP (VIP) configuratie op CUBE-2.

5. Virtuele IP (VIP) configureren aan de WAN-kant van beide CUBE’s.

Deze opdrachten helpen u de VIP te configureren voor de WAN-kant van de CUBE's.

(configuratie)#interface Gigabit Ethernet0/0/2

(config-if)#description VLAN-1967 WAN-zijde

(config-if)#ip adres 10.201.251.176 255.255.255.224

(config-if) #redundantie fase 2

(config-if) #redundantiegroep 1 ip 10.201.251.179 exclusief

CUBE-1

WAN side Virtual IP (VIP) configuratie op CUBE-1.

CUBE-2

WAN side Virtual IP (VIP) configuratie op CUBE-2.

6. Schakel CUBE-redundantie in.

Schakel CUBE Redundantie op beide routers in door deze opdrachten uit te voeren.

#conf t

Voer configuratie-opdrachten in, één per lijn. Einde met CNTL/Z.

(configuratie)#

(configuratie)#voip voor spraakservice

(conf-voi-serv)#redundancy-groep 1

(conf-voi-serv)#

(conf-voi-serv)#exit

(configuratie)#

(config) #ip rtcp rapportinterval 3000

(configuratie)#

(configuratie)#gateway

(configuratie-gateway)#media-inactiviteit-criteria alle

(configuratie-gateway)#

(config-gateway)#timer ontvangstcontrole 5

(configuratie-gateway)#

(config-gateway)#timer host-rtp 86400

(configuratie-gateway)#

CUBE-1

Schakel CUBE Redundantie in op CUBE-1.

CUBE-2

Schakel CUBE Redundantie in op CUBE-2.

7. Sla de configuratie op en start beide CUBE's opnieuw.

Nadat u de redundantie hebt ingeschakeld, moet u beide routers opnieuw laden.

Sla vóór het opnieuw laden de configuraties op.

CUBE-1

Sla de configuratie op en herstart de CUBE-1.

CUBE-2

Sla de configuratie op en herstart de CUBE-2.

Verifiëren

U kunt de CUBE HA valideren door deze showopdracht uit te voeren.

#toon redundantie toepassingsgroep 1

CUBE-1

Uitvoer van het commando 'toon redundantie toepassingsgroep 1' uit CUBE-1.

CUBE-2

Uitvoer van het commando 'toon redundantie toepassingsgroep 1' uit CUBE-2.

U kunt de status van de virtuele IP (VIP) controleren door deze opdracht te geven.

#toon redundantie toepassing if-mgr groep 1

Voor de actieve CUBE wordt de VIP-status weergegeven als 'geen sluiting' en voor de stand-by CUBE wordt de VIP-status weergegeven als 'gesloten'.

CUBE-1

Uitvoer van de opdracht 'toon redundantie applicatie if-mgr groep 1' uit CUBE-1.

CUBE-2

Uitvoer van de opdracht 'toon redundantie applicatie if-mgr groep 1' uit CUBE-2.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

Voor meer informatie over de CUBE HA, kunt u deze links doorverwijzen.

- Configuratiehandleiding voor Cisco Unified Border Element met Cisco IOS® XE 17.5

- Video link - Hoge beschikbaarheid voor CUBE configureren

Ik hoop dat dit artikel nuttig is!