Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft welke acties moeten worden ondernomen om de fout "Geen replicatierecords gevonden" in het geavanceerde replicatierapport van Cisco Attendant Console te repareren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Geavanceerd voor Cisco Unified Assistant-console

- Microsoft Windows (server)

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

Wanneer u het replicatierapport selecteert in de CUAC Advanced Administration GUI > Cisco Unified replication > CUAC Publisher > ATTCFG of ATTLOG, ziet u de fout op de webpagina: Geen replicatierecords gevonden, zoals in het afbeelding.

Oplossing

Het rapport is geschreven naar C:\ProgramData\Cisco\CUACA\Server - DBC_XML_File.xml. Standaard hebben de maker en de beheerders volledige rechten voor de repository en hebben de gebruikers vrijwel volledige controle aanwijzingen.

U zou moeten verifiëren dat de Server map en zijn bestanden de genoemde rechten hebben. Als dit het geval is, wijzig de bestandsnaam van DBC_XML_File.xml in DBC_XML_File_OLD.xml, en klik vervolgens op Reinitialize Replica op de CUAC Advanced Server. Er moet een nieuw bestand met dezelfde naam worden gemaakt en het replicatierapport is mogelijk niet meer leeg.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.