Inhoud

Inleiding

Waarom clustert VCS zich beter dan het H.225 Alternate Gatekeeper-mechanisme?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de snelweg van Cisco TelePresence Video Communication Server.

V. Waarom clustert VCS zich beter dan het H.225 Alternate Gatekeeper-mechanisme?

A. VCS-clustering is een actief model waarbij alle VCS’s in de cluster altijd beschikbaar zijn voor de dienst. In het afwisselende gatekeeper model is de failover gatekeeper in wezen een hot-standby die tot 20 minuten kan duren om actief te worden als de control gatekeeper faalt.

VCS-clusters kunnen over alle datacenters worden verdeeld waardoor de betrouwbaarheid van de service toeneemt. In het alternatieve gatekeeper-model moeten zowel gatekeeper als alternatieve gatekeeper (2 box-oplossing) op dezelfde subsite staan en daarom op dezelfde site.

VCS-clusters staan u toe om delen te laden door de werkbelasting over verschillende peers te verdelen. Het is zeer gemakkelijk om extra capaciteit toe te voegen door een andere VCS toe te voegen.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems