Inhoud

Inleiding

Kan ik nog steeds bellen als de "Configuration Master" VCS in een cluster uitvalt of buiten dienst wordt gesteld?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Video Communication Server Express.

V. Kan ik nog steeds bellen als de "Configuration Master" VCS in een cluster uitvalt of buiten dienst wordt gesteld?

A. Ja. De master VCS wordt alleen gebruikt om configuratiewijzigingen voor de VCS's in het cluster te beheren.

Als een VCS in een cluster echter mislukt, moeten die eindpunten die bij die VCS zijn geregistreerd, zich opnieuw registreren bij een van de andere VCS in het cluster voordat zij verdere gesprekken kunnen voeren. H.323-endpoints moeten zich automatisch opnieuw bij een andere VCS registreren, maar de meeste SIP-endpoints zullen een handmatige configuratie vereisen.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems