Inhoud

Inleiding

Moet ik de VCS opnieuw opstarten nadat ik een CPL script heb geüpload?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de snelweg van Cisco TelePresence Video Communication Server.

V. Moet ik de VCS opnieuw opstarten nadat ik een CPL-script heb geüpload?

A. Neen. De VCS zal elke 5 seconden vragen voor CPL-script, dus ongeacht de manier waarop het CPL-script wordt geüpload (bijvoorbeeld via de web-interface of met SCP gekopieerd), zal de VCS vrijwel onmiddellijk beginnen met het gebruik van het bijgewerkte CPL-script.

Let op dat dit gedrag verschilt van de TANDBERG Gatekeeper en border-controller. Op die producten zou het CPL-script onmiddellijk worden geïmplementeerd indien het via de web-interface wordt geüpload, maar indien het via SCP wordt geüpload, moet het systeem opnieuw worden opgestart om het script in werking te laten treden.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems