Inhoud

Inleiding

Gaat een VCS stoppen met werken als de verbinding met TMS mislukt?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op de Cisco TelePresence Video Communication Server-expressie en de Cisco TelePresence Management Suite-producten.

V. zal een VCS stoppen met werken als de verbinding met TMS mislukt?

A. Neen. Een VCS zal zonder verlies van service blijven functioneren indien TMS mislukt. Dit is van toepassing zelfs als de VCS’s geclusterd zijn.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems