Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Overzicht van functies

Navigeren in naar CCMAdmin User Interface (UI) > Geavanceerde functies > Pagina's met noodmeldingen

CCMAdmin UI biedt een link om de Paging Wizard Noodmeldingen uit te voeren.

Configuratie

Stap 1. Voordat u de wizard runt, installeert u InformaCast 12.0 met de OVA-sjabloon

Stap 2. Voer het IP-adres in van de InformaCast-server, gebruikersnaam (Admin) en het wachtwoord.

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de functionaliteit voor Cisco IP-pakketten en noodmeldingen. CUCM wordt geïntegreerd met InformaCast Paging Server om deze functionaliteit te bieden.

Bijgedragen door Alejandra Gonzalez Romero, Cisco TAC Engineer, bewerkt door Gurpreet Kukreja

Voorwaarden

Vereisten

CUCM 11.5.3SU3/12.0

InformaCast 12.0.1

Voor een paniekknop moeten telefoons een sneltoets hebben toegewezen.

InformaCast Paging Server moet met de OVA worden geïnstalleerd.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de software- en hardwareversies die in het vak Eisen zijn opgenomen.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Aangezien de InformaCast Paging Server op een afzonderlijke applicatie (virtuele machine) draait, is er voor beide toepassingen een handmatige configuratie nodig: CUCM en InformaCast Paging.

CUCM 12.0 automatiseert de voorziening van Noodmelding door een wizard in CUCM voor de eerste configuratie.

Overzicht van functies

Navigeren in naar CCMAdmin User Interface (UI) > Geavanceerde functies > Pagina's met noodmeldingen

CCMAdmin UI biedt een link om de Paging Wizard Noodmeldingen uit te voeren.

De enige keer wizard automatiseerde de configuratie in CUCM en in de InformaCast-server.  Nadat de wizard voltooid is, kunnen CUCM en InformaCast worden aangepast als alle wijzigingen nodig zijn.

De twee belangrijkste functies die met de wizard Paging zijn ingesteld, zijn alarmmelding en alarmmelding voor noodgevallen.

Alarmfase paniekknop

Er wordt een snelheidsknop aangemaakt in de telefooncel(n).  De snelheidsknop stuurt de verbinding naar de InformaCast-server met een SIP-romp.  De telefoon van oorsprong hoort een audio van de informacast server.   Vervolgens stuurt de InformaCast-server een opgenomen audio (multicast) en tekstbericht naar de doeltelefoons.

Waarschuwingen voor noodgevallen

CallConnector voor InformaCast controleert de oproepen in Communications Manager.  Wanneer u een nummer belt dat CallAware is geconfigureerd om te controleren (bijv. 911), wordt met de software voor gesprekopname een tekst/audio-massacommunicatie gestart naar elk ondersteund InformaCast-apparaat (IP-telefoons, analoge/IP-luidsprekers, desktops, etc.). De telefoons ontvangen een vooraf gedefinieerde audio.  Bijvoorbeeld, "Extension 1234 Switched 911 op 10/11/17 2:34pm" Er is ook een optie om de RTP stream op te nemen, maar dat wordt niet ingeschakeld door de wizard in CUCM.

Selecteer een routepatroon wanneer de wizard in CUCM wordt uitgevoerd.  Het routepatroon bevat het nummer dat CallAware wel controleert.

Configuratie

Start de wizard Noodmeldingen en voer de gevraagde informatie in.

Stap 1. Voordat u de wizard runt, installeert u InformaCast 12.0 met de OVA-sjabloon

Stap 2. Voer het IP-adres in van de InformaCast-server, gebruikersnaam (Admin) en het wachtwoord.

Het volgende gebeurt op de achtergrond:

CUCM

1. Activeert de SNMP-service (elk knooppunt in de cluster)

2. Het configureren van een SNMP-community-string als versie 3 - InformaCast

3. Activeer de CTI Manager-service (3 knooppunten of minder)

4. Een nieuwe regio maken - ICVA

5. Maak een nieuwe routegroep - ICVA_RG

6. Een nieuw apparaat maken - ICVA

7. SIP-romp maken - InformaCast

8. Routegroep/routelijst maken, ICVA_RG, ICVA_RL

9. Rol maken - AXL

10. Toepassingsgebruiker maken - InformaCast

InformaCast

1. Maak de CUCM-cluster

2. Vernieuwde groepen van hulpverleners

3. Stel SIP-toegang in en ontken alle stappen en laat alleen de CUCM-ip toe

4. Schakel SIP in voor de oproep

- Een paneelknop configureren

1. Selecteer het vooropgenomen bericht voor de paniekknop.  In de wizard hebt u slechts één optie voor het vooraf opgenomen bericht

bevat audio en tekstbericht dat naar de telefoons wordt verzonden.  Het bericht kan nadien worden gewijzigd op de InformaCast-server.

2. Voer het nummer van de snelheidsbel in voor de doeltelefoons.  Als op die snelheidsknop wordt gedrukt, wordt de pagina geactiveerd.

3. Selecteer de routeswitchoptie die wordt toegepast in het routepatroon dat de verbinding naar een informatiecentrum verstuurt.

4. Selecteer de telefoons die de sneltoets (paniek knop) bevatten.

5. Stel de regels in en selecteer de telefoons die de pagina ontvangen.  Deze telefoons worden toegevoegd aan de receptengroep in InformaCast.

- Waarschuwingen voor oproepen tijdens noodgevallen configureren

1. Selecteer het vooropgenomen bericht voor de CallAware noodoproep.

2. Selecteer de route PPatroon/s met het nummer dat CallAware bewaakt.

3. Stel de regels in en selecteer de telefoons die de pagina ontvangen.   Wanneer u deze routepatronen belt wordt er een bericht gegenereerd en verzonden door InformaCast naar de telefoons die aan de regels voldoen.

Verifiëren

- Druk voor de functie Paniek-knop op de snelheidsknop die aan de telefoon is gemaakt.    De telefoons die als bestemming (met de Test Regels) worden geselecteerd moeten de audio door de spreker afspelen.

- Voor het bericht CallAware kunt u het routepatroon bellen dat is geselecteerd en de telefoons die als bestemming zijn geselecteerd, moeten een audio-melding ontvangen die aangeeft welk apparaat de oproep heeft gedaan.

Problemen oplossen

Als er geen audio is maar de luidspreker wordt geactiveerd op de telefoon, is dit waarschijnlijk een multicast probleem in het netwerk.  Maar alle configuratie in CUCM en Informacast, als het goed is.

Cisco TAC-probleemoplossing alleen het gedeelte van de wizard voor de melding van noodgevallen in CCM 12.x

Als de wizard Noodmelding om een of andere reden mislukt, en u moet de wizard herstellen om de configuratie opnieuw te starten, dan kunnen we het volgende doen:

1. Verwijder alle informatie-configuratie die in CUCM is gemaakt:  Gebied, Apparaatpool, SIP romp, routepatroon, toepassingsgebruiker en snmp community string.

2. Verwijdert de Informacast-items uit de kladtabel, zodat de wizard opnieuw kan worden uitgevoerd.

Opmerking: {Wees voorzichtig met het wissen van informatie uit de Scratch-tabel omdat deze een BLOB is die apparaatspecifieke informatie, specificatie van parameter, resultaten van afhankelijkheden enzovoort bevat. Sommige records zijn tijdelijk, sommige moeten aanhouden.  Wees dus voorzichtig met het verwijderen van de items uit de lijst en zorg ervoor dat de "WHERE" clausule in de verwijdert verklaring juist is.    WAAR de clausule moet verwijzen naar het schrappen van informatie in de tovenaar.}

- Controleer voor het wissen hoeveel records er zijn voor de Noodmelding Wizard.

admin: run sql select * from scratch where name like ‘wiz%informacast%’

- Verwijdert de informatie van de wizard.  Vergeet NIET waar het statement staat

admin: run sql delete from scratch where name like ‘wiz%informacast%’