Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat u hebt ondervonden wanneer u probeert om een DesktopPhone van Cisco Jabber te besturen en u één mogelijke oplossing voor het probleem presenteert.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Jabber versie 9.2.x

- Cisco CallManager versie 9.1.x

- Cisco Unified Presence Server (CUPS) versie 9.1.x

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem

U kunt uw DesktopPhone niet controleren via Cisco Jabber, en een rode X verschijnt onder in het Jabber-console venster. Wanneer u navigeert om Help > verbindingsstatus van uw Jabber console tonen, kunt u dit rapport zien:

Deskphone

Status: Not connected

Reason: Connection error: Ensure the server information in the Phone Services tab

on the Options window is correct. Contact your system administrator for assistance.

Oplossing

Voltooi deze stappen om dit probleem op te lossen:

1. Zorg ervoor dat uw Jabber-enabled PC een bestand van de TFTP server (CallManager) kan downloaden.

2. Voer de opdracht Tftp -i <cucm ip-adres> in om de opdracht <SEP>.cnf.xml van uw pc te ontvangen om het TFTP-bestand te downloaden. In dit geval is de naam van het telefoonapparaat SEP, wat het MAC-adres is.

Opmerking: Om er zeker van te zijn dat uw PC TFTP-client is ingeschakeld voor Microsoft Windows, navigeer naar Configuratiescherm > Programma en onderdelen > Windows-functies in of uit schakelen, controleert u het vakje TFTP-client en klikt u op OK.

3. Als het bestand niet downloaden, zorg er dan voor dat Windows Firewall of Physical Firewall uw toegang tot poort 69 of de Jabber-toepassingstoegang niet blokkeert. Om dit te verzekeren, navigeer dan naar Configuratiescherm > Windows Firewall > Een programma of functie toestaan via Windows Firewall en controleer het dialoogvenster Cisco Jabber.

4. Als de vorige stappen dit probleem niet oplossen, logt u in bij CUPS en navigeer naar Application > Legacy Clients > Primair TFTP. U moet het TFTP-adres voor het Primair invullen (ten minste).

Problemen oplossen

Voltooi de volgende stappen om dit probleem verder op te lossen:

1. Neem een Probleemrapport bij Jabber op. Navigeer om Help > een probleem te melden, en volg de aanwijzingen via de wizard.

2. Bekijk het cfs-unified.log dat het tijdframe bevat of een reproductie van het probleem.

3. Zoek in het logbestand naar een regel die er zo uitziet:
2013-09-06 10:47:12,139 ERROR[0x0000115c][control\CallControlManagerImpl.cpp(1384)]

[csf.ecc][ecc::CallControlManagerImpl::doConnect]- doConnect() failed - No local

IP address set! : eNoLocalIpConfigured

Gerelateerde informatie

- Cisco Jabber voor Windows 9.2.x serversetup-gids

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems