Inhoud

Inleiding

Wachtwoordherstel

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u het Cisco UCDM-platform wachtwoord opnieuw kunt instellen indien u het wachtwoord vergeet en u geen toegang hebt tot de CLI via de platformgebruiker.

Wachtwoordherstel

In dit gedeelte wordt de Cisco UDCM-wachtwoordherstelprocedure beschreven.

Opmerking: Deze procedure is alleen van toepassing op CUCDM 10.1.x en 10.6 GRUB versie 1.99-21ubuntu3.17 en 3.18.

1. Schakel verbindingen uit, indien mogelijk, door het netwerk uit te schakelen. Dit waarborgt dat transacties niet verloren gaan.

2. Meld u aan bij VMWare en kies de Cisco UCDM Virtual Machine (VM).

3. Klik met de rechtermuisknop op VM en kies Instellingen bewerken.

4. Klik op het tabblad Opties, kies Opstartopties en controleer het aankruisvakje in het vak Force opboboven. De volgende keer dat de virtuele machine start, moet u de toegang tot het geprogrammeerde systeem forceren.

5. Open de Cisco UCDM-weergave (Start Virtual Machine Console).

6. Klik op de knop opnieuw opstarten (Start herstarten).

7. De VM wordt in het geprogrammeerd en komt zonder wijzigingen uit het geprogrammeerde systeem. (De volgende stap moet snel worden uitgevoerd voordat het systeem wordt opgestart).

8. Druk op de Grub-laarsconsole.

9. Navigeer naar de tweede naar de laatste regel, die begint met linux.

10. Navigeer naar het einde van de regel naar 'in=/bin/bash' zoals in deze afbeelding.

11. Druk op Ctrl-X om het systeem te starten.

12. Voer de hoeveelheid -o in om te herstellen,rw / nadat het systeem is opgestart.

13. Voer een wachtwoord in en voer een nieuw wachtwoord in voor het systeem.

14. Typ sync om een systeem sync voor het bestand te forceren.

15. Type exit en schakel vervolgens de stroom uit en op de VM.

16. Kies Ubuntu, met Linux 3.2.0-70-virtueel wanneer het systeem start.

U kunt nu inloggen als platformgebruiker met het wachtwoord dat in stap 13 is ingesteld.