Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Systeemniveau

Gebruikersniveau

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven om de logout-timer voor ongebruikte gebruikers te wijzigen in Evolved Programmable Network Manager (EPNM).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan bekend te zijn met EPN Manager.

Opmerking: Moet toegang hebben tot EPNM GUI.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op EPNM.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

U moet deze wijziging op twee niveaus aanbrengen (systeemniveau en gebruikersniveau).

Systeemniveau

Navigeer naarAdministration > Setting > System Settings.OnderGeneral,selecteren Serveren wijzig de tijdelijke waarde zoals in deze afbeelding:

Gebruikersniveau

Klik rechtsboven op het pictogram Settings en selecteerMy Preferences.

Wijzig de tijdelijke waarde naar wens en klik opSave.

Log uit en log terug in zodat de wijzigingen van kracht worden.