Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Achtergrondinformatie

Beheernetwerk configureren

Gerelateerde artikelen en documentatie

Gebruikte terminologie

Andere nuttige opdrachten

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die nodig zijn om het NFVIS-for-UC-beheernetwerk in te stellen nadat de installatie is voltooid.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Ondersteunde Business Edition- of Cisco Expressway-hardware die NFVIS-for-UC ondersteunt.

- Business Edition 6000/7000 M5 of hoger

- Cisco Expressway C1400V M7 of hoger

- NFVIS-for-UC-software geïnstalleerd.

Achtergrondinformatie

Enterprise Network Function Virtualization Infrastructure Software for Unified Communications (NFVIS-for-UC) is gebouwd op het Enterprise NFVIS-platform van Cisco, dat oorspronkelijk is ontworpen voor virtualisatie van netwerkfuncties in filialen. De standaardconfiguratie maakt gebruik van Open vSwitch (OVS) voor beheer en netwerkconnectiviteit van virtuele machines. Open vSwitch-configuratie bestaat uit verschillende componenten: Bridges, Networks en Physical Nics (pnics). Unified Communications-producten worden vaak geïmplementeerd op VMware ESXi. Deze tabel biedt een terminologietoewijzing voor de componenten die dezelfde netwerkconnectiviteitsfunctionaliteit bieden voor de VM's als in de NFVIS-for-UC OVS-configuratie.

NFVIS-for-UC-naam

Naam VMware ESXi

Beschrijving

brug

vSwitch

Verbind VM's op dezelfde host en met upstream-netwerkinfrastructuur via een fysieke NIC.

netwerk

havengroep

Toegewezen aan Bridge/vSwitch en aan VM's. VM's aansluiten op Bridge/vSwitch. Kan een VLAN-ID hebben die verkeer codeert.

Fysieke NIC (pnic)

VMNIC

Softwareconstructie die toewijst aan een fysieke NIC-poort op de hosthardware. Stel in als Uplinkpoort voor Bridge/vSwitch.

De standaardbruggen en -netwerken die zijn geconfigureerd op NFVIS-for-UC:

- WAN-br (WAN-brug)

- LAN-br (LAN Bridge)

- wan-net (WAN-netwerk)

- LAN-net (LAN-netwerk)

Voordat u NFVIS-for-UC kunt beheren via de WebUI, SSH en API's, moet u er een IP-beheeradres aan toewijzen vanuit de CLI. Op basis van het hardwareplatform wordt NFVIS-for-UC geïnstalleerd op de brug naar de fysieke NIC die is toegewezen en kan dit verschillen. Voor dit lab is GE0-0 gekoppeld aan de wan-br-brug en wordt de standaardconfiguratie gebruikt voor NFVIS-for-UC-beheer. U kunt een standaardbrug (lan-br of wan-br) en elke poort gebruiken voor beheerdoeleinden.

Beheernetwerk configureren

Stap 1: Meld u aan en ga naar de configuratiemodus via de configuratieterminal.

Stap 2: Stel de hostnaam van het systeem in via de hostnaam van de systeeminstellingen.

Opmerking: het opslaan van een configuratiewijziging gebeurt met de opdracht commit. U kunt dit doen na elke configuratie of na meerdere. Dit is ook een goed moment om de volledige standaardconfiguratie te bekijken via show running-config. Houd vooral rekening met de systeeminstellingen, netwerken, bruggen en pnic-secties, omdat dit de secties zijn die u tijdens de eerste configuratie wijzigt.

Stap 3: Stel beheer IP-adres in, systeeminstellingen beheer IP-adres IP-adres-subnetmasker.

Stap 4: Stel standaard gateway in, standaardinstellingen default-gw ip-adres

Stap 5: Stel de bron-interface in op het verkeer dat afkomstig is van NFVIS-for-UC, systeeminstellingen en bron-interface ip-adres

nfvis# configuration terminal

nfvis(config)# system settings hostname BE7KH2-NFVIS

nfvis(config)# commit

Commit complete.

BE7KH2-NFVIS(config)#

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings mgmt ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings default-gw 10.0.101.1

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings source-interface 10.0.101.10

BE7KH2-NFVIS(config)# commit

Commit complete.

BE7KH2-NFVIS(config)#

Voorbeeld van de huidige actieve configuratie.

BE7KH2-NFVIS(config)# show running-config

!

... Omitted configuration to focus on management network setup ...

!

system settings hostname BE7KH2-NFVIS

system settings mgmt ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

system settings default-gw 10.0.101.1

system settings source-interface 10.0.101.10

!

networks network wan-net

bridge wan-br

!

networks network lan-net

bridge lan-br

!

... Omitted configuration to focus on management network setup ...

!

bridges bridge wan-br

!

bridges bridge lan-br

ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

port GE0-0

!

Opmerking: Als u de fysieke poort moet wijzigen die wordt gebruikt voor NFVIS-for-UC-beheer, kunt u dit het eenvoudigst doen door de poortconfiguratie te wijzigen voor de standaardbrug die wordt gebruikt voor beheer. In dit lab is de standaardbrug lan-br en is de standaardpoort ingesteld op GE0-0.

Stap 5b (optioneel): Wijzig de fysieke poort die wordt gebruikt voor NFVIS-for-UC-beheer. Als voor NFVIS-for-UC-beheer een andere poort moet worden gebruikt dan de standaardpoort, wijzigt u de poortconfiguratie in de standaardbrug die voor beheer wordt gebruikt. In dit voorbeeld gebruikt de standaard lan-br GE0-0 voor het beheerproces om het te wijzigen zodat poort GE2-0 wordt gebruikt:

BE7KH2-NFVIS# configure terminal

BE7KH2-NFVIS(config)# bridges bridge lan-br

BE7KH2-NFVIS(config-bridge-lan-br)# no port GE0-0

BE7KH2-NFVIS(config-bridge-lan-br)# port GE2-1

BE7KH2-NFVIS(config-port-GE2-1)# commit

Stap 6: Upstream netwerkconfiguratie kan optioneel als eerste worden gedaan. In deze configuratie is GE0-0 rechtstreeks verbonden met onze management switch als toegangspoort met de VLAN-set op de poort. De poortconfiguratie op deze Nexus-switch is:

interface Ethernet1/10

description BE7KH2-NFVIS GE0-0 Mgmt

switchport access vlan 100

Stap 7: Controleer de connectiviteit nadat deze is vastgelegd. Connectiviteit kan worden geverifieerd door toegang te krijgen tot het WebUI-aanmeldingsscherm op https://<NFVIS Management IP of FQDN>.

Stap 8: Navigeer naar de pagina Netwerkconfiguratie vanuit Configuratie > Virtuele machines > Netwerken > Netwerken.

Standaardconfiguratie netwerkpagina (BE7H-M5-K9)

Gerelateerde artikelen en documentatie

- CIsco-virtualisatiehandleiding voor on-premises oproeptoepassingen van Cisco

- Installatiehandleiding Cisco Business Edition 6000/7000-apparaten

- Inzicht in NFVIS-netwerken

- NFVIS 4.x Handleiding voor aan de slag

- NFVIS 4.x-configuratiehandleiding

Gebruikte terminologie

- BE6K/BE7K – Cisco Business Edition toestellen uit de 6000/7000-reeks

- CE1400V – Cisco Expressway-apparaat.

- NFV – Network Function Virtualization, VNF kan worden beschouwd als een resultaat van NFV

- VNF – gevirtualiseerde netwerkfunctie (zoals virtuele router, firewall)

- NFVIS-for-UC – NFV-infrastructuursoftware voor Unified Communications

- pNIC – fysieke netwerkinterfacekaart, fysiek geïnstalleerd in het toestel, beheerd door NFVIS-for-UC.

- OVS – Open Virtual Switch

Andere nuttige opdrachten

- Met bruggen kunt u VM's en NFVIS met de buitenwereld verbinden, wan-br en lan-br zijn de standaardbruggen.

show running-config bridges

show running-config bridges bridge wan-br

show running-config bridges bridge lan-br

show bridge-settings | more

- Netwerken zijn de netwerken waarmee u VM's kunt verbinden met bruggen, lan-net en wan-net zijn de standaardnetwerken.

show running-config networks

show running-config networks network (tab to see all the options)

show running-config networks network lan-net

show running-config networks network wan-net