Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Referentie instellen

OVS configureren voor VM-connectiviteit

Gerelateerde artikelen en documentatie

Gebruikte terminologie

Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die nodig zijn om NFVIS-for-UC Open vSwitch (OVS) te configureren voor netwerkconnectiviteit van virtuele machines.

Voorwaarden

Vereisten

- Ondersteunde Business Edition- of Cisco Expressway-hardware die NFVIS-for-UC ondersteunt.

- Business Edition 6000/7000 M5 of hoger

- Cisco Expressway C1400V M7 of hoger

- NFVIS-for-UC-software geïnstalleerd met WebUI toegankelijk voor beheer.

Referentie instellen

gebruik

VLAN

IP

toegangspoort

pNIC

brug

netwerk

Naam Uplink Switch

Uplink Switch poort

Toestel OOB CIMC

100

10.0.100.10/24

10.0.100.1/24

CIMC-beheer

MGMT-switch

ETH1/1

NFVIS-for-UC-beheer

101

10.0.101.10/24

10.0.101.1/24

GE0-0

LAN-BR

LAN-net

MGMT-switch

ETH1/10

VM-gegevens1

10

N.v.t.

10.0.10.1/24

GE1-0

VM-BR1

VM-NET-10

VM-switch

ETH1/11

VM-gegevens2

20

N.v.t.

10.0.20.1/24

GE1-1

VM-BR2

VM-NET-20

VM-switch

ETH1/12

OVS configureren voor VM-connectiviteit

Zodra u NFVIS-for-UC op afstand kunt beheren, is de volgende stap het instellen van netwerken voor connectiviteit met virtuele machines. In deze configuratie worden GE1-0 en GE1-1 gebruikt voor VM-gegevensverkeer.

Stap 1: Meld u aan bij NFVIS-for-UC WebUI op https://<NFVIS Management IP of FQDN> met de referenties die u eerder hebt ingesteld.

Stap 2: Navigeer naar de pagina Netwerkconfiguratie vanuit Configuratie > Virtuele machines > Netwerken > Netwerken.

Standaardconfiguratie netwerkpagina (BE7H-M5-K9)

Stap 3: Voeg een nieuw netwerk toe door op het + teken te klikken om het netwerk toe te voegen. Voer netwerkdetails in en klik op Indienen zodra u klaar bent. Herhaal dezelfde stap voor andere VLAN's/netwerken. Hergebruik dezelfde brug of maak een nieuwe op basis van uw ontwerp.

- Naam: vm-net-10

- Modus: Toegang

- VLAN: 10

- Bridge: Maak nieuw, GE1-0 als te gebruiken interface. GE0-0 wordt gebruikt voor NFVIS-for-UC-beheer.

Stap 4. Controleer of de netwerken nu worden weergegeven op de pagina Netwerken.

U kunt ook zien dat deze netwerken zijn gemaakt van de NFVIS-for-UC CLI.

BE7KH2-NFVIS# show system networks

NETWORK BRIDGE PORTS TYPE VLAN

----------------------------------------------------------

wan-net wan-br N/A openvswitch N/A

lan-net lan-br GE0-0,GE0-0_ll1 openvswitch N/A

GE1-0-SRIOV-1 N/A N/A SRIOV N/A

...omitted default SRIOV networks...

vm-net-10 vm-br1 GE1-0,vnic0 openvswitch 10

vm-net-20 vm-br2 GE1-1,vnic1 openvswitch 20

BE7KH2-NFVIS#

Gerelateerde artikelen en documentatie

- CIsco-virtualisatiehandleiding voor on-premises oproeptoepassingen van Cisco

- Installatiehandleiding Cisco Business Edition 6000/7000-apparaten

- Inzicht in NFVIS-netwerken

- NFVIS 4.x Handleiding voor aan de slag

- NFVIS 4.x-configuratiehandleiding

Gebruikte terminologie

- BE6K/BE7K – Cisco Business Edition toestellen uit de 6000/7000-reeks

- CE1400V – Cisco Expressway-apparaat

- NFV – Network Function Virtualization, VNF kan worden beschouwd als een resultaat van NFV.

- VNF – gevirtualiseerde netwerkfunctie (zoals virtuele router, firewall)

- NFVIS-for-UC – NFV-infrastructuursoftware voor Unified Communications

- pNIC – fysieke netwerkinterfacekaart, fysiek geïnstalleerd in het toestel, beheerd door NFVIS-for-UC.

- vNIC – Virtual Network Interface Card, beheerd door NFVIS-for-UC, wijst vNIC toe aan virtuele machines.

- OCP NIC 3.0 — Open Compute Project Network Interface Card 3.0.

- MLoM – Modulair LAN op moederbord

- OVS – Open Virtual Switch

- SR-IOV – Single Root I/O Virtualization (Single Root I/O-virtualisatie) stelt de pNIC in staat zich aan NFVIS-for-UC te presenteren als meerdere fysieke NIC's.

- DPDK – Data Plane Development Kit