Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Gerelateerde logbestanden

Hoe controleren

Hoe de standaardcodering te wijzigen

Verificatie

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de te gebruiken stappen wanneer de fout "de configuratie niet heeft kunnen parseren" in Webex for Broadworks-clientlogs wordt weergegeven.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Bij het analyseren van Webex for Broadworks-clientlogs voor fouten zoals "Phone Services not connected", kan een mogelijke oorzaak voor deze verbindingsfouten de aanwezigheid zijn van tekens die niet kunnen worden geparst in het configuratiebestand.

Gerelateerde logbestanden

Dit is een voorbeeld log snippet met log sequenties die "de configuratie niet hebben kunnen parseren" fout. Dit is ter referentie.

2024-01-30T07:01:25.213Z <Info> [0x390] parser.rl:232 TP::Xml::Parser::parse:BWC:INTERNAL: Incomplete

2024-01-30T07:01:25.213Z <Info> [0x390] BroadWorksCallControl.cpp:493 BroadWorksCallControl::createConfig:BWC:SCF: failed to parse the configuration

...

...

2024-01-30T07:19:10.077Z <Error> [0x45c] BroadWorksManager.cpp:781 BroadWorksManager::registerClient::<lambda_367b7b02ffeb826e6e6a25aafb052a78>::()::<lambda_f7b7c2330cd9b6c4719bd5256940e122>::operator ():BWC:SCF: BroadWorks Calling - failed to register client. errorCode=1507

2024-01-30T07:19:10.078Z <Error> [0x45c] BroadWorksLoginAdapter.cpp:452 BroadWorksLoginAdapter::handleLoginError:BWC:SCF: Login error occurred: errorCode=1507

Hoe controleren

Gebruik deze opdracht om de huidige standaardapparaatcodering te controleren:

AS_CLI/System/DeviceType/SIP> detail "Business Communicator - PC"

Hier worden verschillende details over het apparaat weergegeven. Zoek het veld standaardDeviceEncoding. Voorbeeld:

AS_CLI/System/DeviceType/SIP> detail "Business Communicator - PC"

...

...

deviceAccessContextName = dms

deviceAccessURI = bc/pc/

defaultDeviceLanguage =

defaultDeviceEncoding = ISO-8859-1 <--------- Here

...

...

Opmerking: Als de standaardDeviceEncoding is ingesteld op ISO-8859-1, kunt u problemen met tekens met accenten ervaren. Als de defaultDeviceEncoding parameter niet is ingesteld, wordt deze standaard ingesteld op ISO-8859-1.

Hoe de standaardcodering te wijzigen

Standaard apparaatcodering kan met deze opdracht worden gewijzigd:

AS_CLI/System/DeviceType/SIP> set "Business Communicator - PC" defaultDeviceEncoding UTF-8

Hiermee wordt standaardDeviceEncoding voor de Business Communicator - PC-apparaattype ingesteld op UTF-8.

Verificatie

Nadat u de standaardcodering hebt gewijzigd, kunt u het profiel opnieuw opbouwen en de gebruiker vragen om uit en in te loggen. Dit dwingt de client om de nieuwste configuratie-wxt.xml van Broadworks te downloaden. Test nogmaals om te controleren of het probleem is opgelost.

Gerelateerde informatie

- Cisco Technical Support en downloads