Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Wachtwoord voor Admin-account herstellen

Procedure

Verifiëren

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een uitgebreide handleiding voor de procedure om een verloren wachtwoord te herstellen op een Fabric Interconnect 4e en 5e generatie.

Voorwaarden

Fysieke toegang tot de fabric interconnect.

Gebruikte componenten

Fabric Interconnect 6536.

RJ45 naar DB9 seriële kabel.

Notebook.

Wachtwoord voor Admin-account herstellen

Procedure

1. Verbinding met de consolepoort maken. Sluit het RJ-45-uiteinde van de seriële beheerkabel aan op de consolepoort van de fabric interconnect en sluit het mannelijke uiteinde van de DB-9 aan op de seriële poort op een laptop of andere computer.

2. Voedingscyclus van de fabric interconnect:

1. Schakel de fabric interconnect uit.

2. Schakel de Fabric Interconnect in.

3. Druk op de toetsencombinatie in de console als het opstart: Ctrl + C.

4. Zoek in de loader-prompt de systeemafbeelding op die met de opdracht dir wordt gebruikt.

loader > dir

bootflash::

lost+found

ucs-manager-k9.4.2.3e.bin

.rpmstore

ucs_chassis_imgs

installables

ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin   <----

nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

5. Voer de opdracht cmdline recovery mode=1 uit om de herstelmodus in te schakelen.

loader > cmdline recoverymode=1

6. Start de systeemafbeelding op via Fabric Interconnect.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

7. Dan, ga aan de configuratieeindwijze binnen.

switch(boot)# config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

switch(boot)(config)#

8. Stel het beheerderswachtwoord opnieuw in.

switch(boot)(config)# admin-password

Opmerking: kies een sterk wachtwoord dat ten minste één hoofdletter en één nummer bevat. Het wachtwoord mag niet leeg zijn.

Waarschuwing: het nieuwe wachtwoord wordt in de modus Lege tekst weergegeven.

9. Sluit de configuratieeindmodus af.

10. Laad de systeemafbeelding.

switch(boot)(config)# exit

switch(boot)# load ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

Als het een clusterconfiguratie is. Herhaal de stappen om naar de loader-prompt te gaan.

1. Verbinding met de consolepoort maken.

2. Voedingscyclus van de fabric interconnect:

1. Schakel de fabric interconnect uit.

2. Schakel de Fabric Interconnect in.

3. Druk op de toetsencombinatie in de console als het opstart: Ctrl + C.

4. Bij de loader-prompt voor de ondergeschikte Fabric Interconnect, start de afbeelding op om deze omhoog te brengen.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

Tip: Fabrieken Interconnect moet op dezelfde firmware-versie staan om het cluster te kunnen vormen.

Verifiëren

Maak via SSH een verbinding met het IP- en inlogwachtwoord van het beheer van de stof met behulp van het bijgewerkte wachtwoord.

login as: admin

Pre-authentication banner message from server:

| Cisco UCS 6500 Series Fabric Interconnect

End of banner message from server

admin@X.X.X.X's password: N3wp4ssw0rd

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

FI-6536-A#

Gerelateerde informatie

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6454-install-guide/6454/6454_chapter_011.html