Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Begrijp de show ntp associaties

Voorbeelden van veldwaarden voor bereik

Verschillen bij configuratie als primair

Wat betekent een pond teken (#)?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de opdrachtoutput van de show ntp-associaties moet worden gebruikt om te bepalen of NTP goed werkt.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventies voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

U kunt Network Timing Protocol (NTP)  om tijd en klokken via netwerkverbindingen te synchroniseren. Op Cisco-routers kunt u de show ntp associations opdracht om de status van NTP-peers te zien.

Er is een aanzienlijke hoeveelheid informatie in de output, die pakketverliesinformatie omvat. Deze informatie is bedoeld als aanvulling op de informatie die beschikbaar is in Cisco IOS® Command Reference.

Begrijp de show ntp associaties

We onderzoeken eerst de resultaten van de show ntp associations opdracht en beschrijf vervolgens in detail de informatie die deze opdracht voorstelt.

Dit is een voorbeeld van uitvoer, gevolgd door een uitleg van bepaalde uitvoervelden.

Router#show ntp associations

address            ref clock         st      when    poll   reach   delay   offset    disp

~172.31.32.2       172.31.32.1       5       29      1024   377     4.2     -8.59     1.6

+~192.168.13.33    192.168.1.111     3       69      128    377     4.1     3.48      2.3

*~192.168.13.57    192.168.1.111     3       32      128    377     7.9     11.18     3.6

* master (synced), # master (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

Het opiniepeilveld vertegenwoordigt het opiniepeilinterval (in seconden) tussen NTP-opinieppakketten.

Aangezien de NTP-server en client beter gesynchroniseerd zijn (en er geen uitgezette pakketten zijn), neemt dit aantal toe tot maximaal 1024.

Het offset-veld is de berekende offset (in milliseconden) tussen de client- en servertijd. De client vertraagt of versnelt de klok zodat deze overeenkomt met de tijdwaarde van de server.

De offset daalt in de loop der tijd naar nul. Waarschijnlijk bereikt deze nooit nul, omdat de pakketvertraging tussen de client en server nooit precies hetzelfde is.

Daarom kan de client-NTP nooit exact zijn klok aanpassen met de server.

Als er een sterretje (*) naast een geconfigureerde peer staat, wordt u gesynchroniseerd met deze peer en gebruikt u deze als de primaire kloktijd.

Zolang één peer de primaire is, is alles in orde. Om echter te verifiëren dat NTP goed werkt, kijkt u naar de waarde in de reach veld.

Voorbeelden van veldwaarden voor bereik

Het bereikveld is een cirkelvormige bitbuffer. Het geeft u de status van de laatste acht NTP-berichten (acht bits in octal is 377, dus u wilt een bereik veldwaarde van 377 zien).

Als een NTP-reactiepakket verloren gaat, wordt het verloren pakket gevolgd via de volgende acht NTP-updateintervallen in het bereikveld.

Deze tabel geeft een toelichting bij mogelijke waarden van het bereik met het verlies van een NTP-reactiepakket als voorbeeld.

Bereik veldwaarde (gerapporteerd/binair)

Toelichting

377 = 1 1 1 1 1 1 1

Tijd 0: De laatste acht reacties van de server zijn ontvangen

376 = 1 1 1 1 1 1 1 0

Tijd 1: Laatste NTP-respons is NIET ontvangen (verloren in netwerk)

375 = 1 1 1 1 1 0 1

Tijd 2: Laatste NTP-respons ontvangen

373 = 1 1 1 1 0 1 1

Tijd 3: Laatste NTP-respons ontvangen

367 = 1 1 1 0 1 1 1

Tijd 4: Laatste NTP-respons ontvangen

357 = 1 1 1 0 1 1 1 1

Tijd 5: Laatste NTP-respons ontvangen

337 = 1 1 0 1 1 1 1

Tijd 6: Laatste NTP-respons ontvangen

277 = 1 0 1 1 1 1 1

Tijd 7: Laatste NTP-respons ontvangen

177 = 0 1 1 1 1 1 1

Tijd 8: Laatste NTP-respons ontvangen

377 = 1 1 1 1 1 1 1

Tijd 9: Laatste NTP-respons ontvangen

Verschillen bij configuratie als primair

Wanneer de router zijn eigen klok als primaire kloktijd gebruikt (met de ntp master opdracht), de uitvoer van show ntp associations lijkt hierop te lijken:

address            ref clock     st    when   poll   reach   delay    offset    disp

*~127.127.7.1      127.127.7.1   6     20     64     377     0.0      0.00     0.0

* master (synced), # master (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

De waarde van de rente is stratum een kleiner veld dan de ingestelde waarde; ntp master 7 in dit geval.

De router krijgt zijn eigen interne klok, maar de klok is nooit onbereikbaar, en de router verhoogt nooit het opiniepeilingsinterval naar meer dan elke 64 seconden.

Wat betekent een pond teken (#)?

Een pondteken (#) wordt weergegeven naast een geconfigureerde peer in de show ntp associations opdrachtoutput geeft aan dat de router niet synchroniseert met de peer, zelfs als NTP-verzoek- en reactiepakketten worden uitgewisseld.

Controleer in dit geval de uitvoer van de show ntp associations detail het bevel of NTP zuiveren om te zien waarom de klokken niet gesynchroniseerd zijn.

Gebruik de show ntp associations detail en show ntp status opdrachten om aanvullende informatie te verkrijgen over de status van NTP.

Een mogelijke reden voor het pondteken is dat de NTP-clientklok meer dan 4000 seconden verschilt van de NTP-serverklok.

Voor Cisco-routers wordt een tijdsverschil van meer dan 4000 seconden buiten bereik beschouwd om te voorkomen dat de router synchroniseert met de server.

Dit is niet van toepassing wanneer u eerst een NTP-peer configureert op een Cisco-router of tijdens een herladen. In dit geval wordt de NTP-client (de Cisco-router) klok gewijzigd om de NTP-serverklok aan te passen, ongeacht hoe groot het verschil is.

Controleer de tijdzone van de clientklok; de lokale tijd wordt weergegeven, maar de tijdwaarden in NTP-berichten zijn in UTC (GMT)-tijdzone.

U kunt de clientklok handmatig wijzigen in binnen een paar minuten van de NTP-serverklok.

Gerelateerde informatie

- Troubleshooting- en foutopsporingsgids voor NTP-problemen (Network Time Protocol)

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems