Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Aanvullende modellen voor geheugenondersteuning

Bevestig de extra geheugenkaart

Vervang de Aanvullende Geheugenkaart

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen voor het vervangen van een extra geheugenkaart op N9K-C93180YC-FX3S.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan bekend te zijn met dit onderwerp:

- N9K-C93180YC-FX3S

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- N9K-C93180YC-FX3S

- Veldvervangingseenheid (FRU)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Voor sommige Nexus 9300 Series Switches wordt het toevoegen van extra geheugenkaart ondersteund. De extra geheugenkaart is een Field Replacement Unit (FRU), het wordt behandeld als een onafhankelijk onderdeel bij het verwerken van RMA. De extra geheugenkaart moet van het oude chassis naar het nieuwe chassis worden verwijderd tijdens de vervanging van het chassis. Op dezelfde manier moet u het vervangen als het als een hardwarematige mislukking en RMAed wordt beoordeeld. Als voorbeeld, dit document introduceert de stappen van het vervangen van extra geheugenkaart op N9K-C93180YC-FX3S.

Aanvullende modellen voor geheugenondersteuning

Bijgewerkt op januari 2022. Raadpleeg voor de laatste informatie de link in het referentiegedeelte.

Switch-model

Aanvullend geheugenmodel

N9K-C93240YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93360YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93216TC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93180YC-FX3S

NXK-MEM-16GB=

N9K-C9364C-GX switch

NXK-MEM-16GB=

Bevestig de extra geheugenkaart

Aangezien het standaardgeheugen 16GB is voor genoemde switches, kan de output van de opdracht show version helpen om de aanwezigheid van het extra geheugen te identificeren.

switch # show version

<snip>

Hardware

cisco Nexus9000 C93180YC-FX3S Chassis

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 32827152 kB of memory.  <<<<<<<<<<<<

Processor Board ID FDO25020SQW

<snip>

Ook, als u de bash modus, kunt u meer gedetailleerde informatie over de geheugenkaart te krijgen.

Als Size, Part Number wordt weergegeven in het gedeelte Memory Device (Geheugenapparaat) betekent dit dat de geheugenkaart aanwezig is.

switch# conf t

switch(config)# feature bash-shell

switch(config)# run bash sudo su

bash-4.3# dmidecode

<snip>

Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_A1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 34F26686

Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

<snip>

Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_B1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 53E1BC40

Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

Vervang de Aanvullende Geheugenkaart

1. Zorg ervoor dat de switch is uitgeschakeld en dat de kabel is verwijderd.

2. Verwijder de schroeven en het paneel.

3. Trek de vergrendelingen aan beide uiteinden van de linkersleuf om de geheugenkaart te verwijderen.

4. Verwijder de schroeven en het paneel van de nieuwe switch.

5. Plaats de geheugenkaart in de linkersleuf van de nieuwe switch.

6. Vervang het paneel en beveilig het met de schroeven.

Gerelateerde informatie

- Een 8 of 16 Gigabit DIMM toevoegen aan een Cisco Nexus 9000 Series Switch

- Cisco Technical Support en downloads