Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Beperkingen en beperkingen

PTP begrijpen

Best Master Clock (BMC) algoritme

De klok synchroniseren

Laboratoriumtopologie

Basisconfiguratie:

Stappen voor probleemoplossing:

Controleer of PTP goed is geconfigureerd.

Controleer PTP Hiërarchie Setup succesvol als uw ontwerp.

Verifieer Parenten grootmeester Informatie in het domein PTP

Verifieer PTP Correctie en Slechte Correctie.

Nuttige verzameling:

Veelvoorkomende problemen:

Nexus 9000 kan tijd niet synchroniseren met Grandmaster of upstream grensklok

Te ondernemen acties:

Onverwachte Grandmaster-switching

Te ondernemen acties

Correctie zeer slecht

Te nemen maatregelen:

PTP-poort in de masterstaat wanneer deze verondersteld wordt een slavin of passief te zijn

Te nemen maatregelen:

Best practices

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document domschrijven Hoe kunt u problemen oplossen met het Precision Time Protocol (PTP) op Nexus 9000 switches.

Voorwaarden

Cisco raadt u aan deze onderwerpen te kennen:

- Basiskennis van PTP

- Bekend met het Cisco Nexus Operating System (NX-OS)

Het ontwerp en de configuratie van PTP (Precision Time Protocol) vallen niet onder dit artikel. Voor dergelijke informatie wordt aanbevolen om de configuratiehandleiding te raadplegen.

Nexus 9000 PTP-configuratiehandleiding

Precision Time Protocol (PTP) voor Cisco Nexus Dashboard Insights

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- N9K Spine01: N9K-C93180YC-FX NX-OS 10.3(4a)

- N9K spine02: N9K-C93180YC-EX NX-OS 10.3(4a)

- N9K Leaf01: N9K-C92160YC-X NX-OS 9.3.12

- N9K-host: N9K-C92160YC-X NX-OS 9.3.12

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Beperkingen en beperkingen

- Om PTP goed te laten functioneren, moet u gebruik maken van de nieuwste SUP en lijnkaart FPGA versies. Voor meer informatie over het upgraden van FPGA's gaat u naar de landingspagina van Releaseopmerkingen FPGA/EPLD Upgrade Release Notes (NX-OS Mode Switches) en zoekt u de FPGA/EPLD Upgrade Release Notes voor uw softwareversie. Raadpleeg het onderwerp Installatierichtlijnen.

- Op Nexus 9000 PTP werkt alleen in de begrenzingsklokmodus. End-to-end transparante klokmodi en peer-to-peer transparante klokmodi worden niet ondersteund.

- PTP wordt niet ondersteund op de Cisco Nexus 92348GC-X platform switch.

- De QoS TCAM regio Ingress SUP [ingress-sup] moet worden ingesteld op 768 of hoger voor PTP IPv6-transport om te werken.

Alvorens het probleem van PTP op te lossen, wordt het aanbevolen om de PTP-sectie van Nexus 9000 System Management Configuration voor het gegeven platform en de bepaalde versie te bekijken.

PTP begrijpen

Het PTP-proces bestaat uit twee fasen: het instellen van de primair-secundaire hiërarchie en het synchroniseren van de klokken.

Best Master Clock (BMC) algoritme

De BMCA wordt gebruikt om de tijdbronklok op elke link te selecteren, en uiteindelijk selecteert het de grootmeesterklok voor het gehele PTP-domein. Het loopt lokaal op elke poort van de gewone en grensklokken om de lokale gegevenssets te vergelijken met de ontvangen gegevens van de aankondigingsberichten om de beste kloktijd op de link te selecteren.

1. Prioriteit 1: Door gebruiker configureerbare absolute prioriteit (lagere waarde wint)

2. Klokklasse: kenmerk dat de traceerbaarheid van de klok bepaalt (niet door de gebruiker instelbaar, lagere waarde wint)

3. Kloknauwkeurigheid: definieert de nauwkeurigheid van een klok (niet door de gebruiker instelbaar, lagere waarde wint)

4. Klokvariantie: kenmerk dat de precisie van een kloktijd definieert (niet door de gebruiker instelbaar)

5. Prioriteit 2: door gebruiker instelbaar

6. Source Port ID: Mac-adres van de bronpoort

Berichten aankondigen worden gebruikt om de synchronisatie-hiërarchie vast te stellen.

De klok synchroniseren

De berichten Sync, Delay_Req, Follow_Up en Delay_Resp worden gebruikt om de tijd te berekenen.

PTP-berichten kunnen multicast of unicast zijn, waarbij multicast de standaardmodus is. PTP gebruikt multicast IP-adres voor bestemmingen 24.0.1.129 UDP319/320 volgens IEEE 1588-normen.

PTP-profielen — PTP ondersteunt standaardprofielen (1588), AES67- en SMPTE 2059-2-profielen. Elk van deze profielen heeft verschillende bereiken van synchronisatie en vertragingsverzoeken. Raadpleeg de configuratiehandleiding voor meer informatie over deze profielen.

Laboratoriumtopologie

Basisconfiguratie:

feature ptp

ptp source 192.168.1.3>>>>Define PTP packet source IP

ptp priority1 127     >>>>Define PTP priority 1

ptp priority2 127     >>>>Define PTP priority 2

interface Ethernet1/31

ptp                   >>>>Enable PTP in all interconnected ports.

interface Ethernet1/33

ptp

interface Ethernet1/34

ptp

Stappen voor probleemoplossing:

Controleer of PTP goed is geconfigureerd.

Zorg ervoor dat elk apparaat een unieke bron-IP heeft en dat de PTP-domein-ID hetzelfde is op alle apparaten.

N9K_Spine01# show ptp clock

PTP Device Type : boundary-clock

PTP Source IPv4 Address : 192.168.1.3>>>>PTP source IP

PTP Source IPv6 Address : 0::

Clock Identity : 00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d

Clock Domain: 0                      >>>>PTP domain id. Must same in one PTP domain.

Slave Clock Operation : Two-step

Master Clock Operation : Two-step    >>>>N9K EX/FX/FX2/FX3 only support two-step mode.

Slave-Only Clock Mode : Disabled

Number of PTP ports: 3

Priority1 : 127

Priority2 : 127

Clock Quality:

Class : 248

Accuracy : 254

Offset (log variance) : 65535

Steps removed : 1                    >>>>Hops from GM

Controleer PTP Hiërarchie Setup succesvol als uw ontwerp.

De slave-poort is aangesloten op de upstream klokapparatuur. De master poort is aangesloten op het downstream apparaat.

N9K_Spine01# show ptp brief

PTP port status

--------------------------------------------

Port State

-------------------------------------------

Eth1/31 Slave      >>>>Connected to GM

Eth1/33 Master     >>>>Connected to N9K Spine 2

Eth1/34 Master     >>>>Connected to N9K leaf

N9K_Spine02# show ptp brief

PTP port status

--------------------------------------------

Port State

------------------------------- ------------

Eth1/48 Passive   >>>>Connected to N9K leaf. The Port should be in the passive state to avoid loop

Eth1/50 Master    >>>>Connected to GM02

Eth1/53 Slave     >>>>Connected to N9K Spine 1

N9K_Leaf01# show ptp brief

PTP port status

--------------------------------------------

Port State

------------------------------- ------------

Eth1/48 Master    >>>>Connected to Spine02

Eth1/50 Master    >>>>Connected to host

Eth1/51 Slave     >>>>Connected to Spine01

GM01# show system internal ptp info announce-pkts

2024-01-02T13:36:23.242624000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/35 (0x1a004400): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9-0x89 CORR:0 (0x0) SEQ:bda4 (48548) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:15.238816000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/35 (0x1a004400): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9-0x89 CORR:0 (0x0) SEQ:bda0 (48544) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

N9K_Spine01# show system internal ptp info announce-pkts

2024-01-02T13:36:20.826735000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/33 (0x1a004000): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x81 CORR:0 (0x0) SEQ:bbfc (48124) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:17.231080000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/34 (0x1a004200): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x85 CORR:0 (0x0) SEQ:bdac (48556) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:16.239728000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [RX] If Eth1/31 (0x1a003c00): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9-0x89 CORR:0 (0x0) SEQ:bda1 (48545) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

N9K_Spine02# show system internal ptp info announce-pkts

2024-01-02T13:36:21.368978000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [RX] If Eth1/48 (0x1a005e00): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:bcd7 (48343) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:19.363095000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/50 (0x1a006200): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77-0xc5 CORR:0 (0x0) SEQ:00e8 (232) Int:1; TS:0

s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:16.828573000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [RX] If Eth1/53 (0x1a006800): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x81 CORR:0 (0x0) SEQ:bbfa (48122) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

N9K_Leaf01# show system internal ptp info announce-pkts

2024 Jan 02 13:36:23.893622: E_PTP_ANN_PKT_EV[TX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xc5 CORR:0 (0x0) SEQ:1354 (4948) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 02 13:36:23.369089: E_PTP_ANN_PKT_EV[TX] I/f Eth1/48 (0x1a005e00): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:bcd8 (48344) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 02 13:36:23.233889: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/51 (0x1a006400): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x85 CORR:0 (0x0) SEQ:bdaf (48559) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

Host# show system internal ptp info announce-pkts

2024 Jan 02 13:36:23.898218: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xc5 CORR:0 (0x0) SEQ:1354 (4948) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

V:2

PTP versie 2

LEN:64

Lengte PTP-bericht 64

D:0

PTP-domein 0

UCS:0

0: PTP-multicastpakket, 1:PTP-unicastpakket

2S:0

misschien sprong 59/61

UTCVAL:0

UTC offset geldige vlag. 0 betekent vals. GM heeft het ingesteld.

PTPTS:1

Vlag PTP-tijdschaal. 1 betekent waar

TT:0

PTP TimeTrace-vlag. 0 betekent onjuist

VT:0

PTP FreqTrace-vlag .0 betekent onwaar

SRC:

PTP-pakketbronmap

CORR.:0

Correctie

SEQ:

PTP-sequentie-ID

INT:1

Periode voor logberichten. 1 gemiddelde 2s

TS:

Tijdlijnen

UTC_OFF

UTC-offset. GM heeft deze waarde ingesteld.

TM_SRC

0x20 GPS, 0x40 PTP, 0x50 NTP, 0x60 Hand_set 0xa interne oscillator.  GM heeft deze waarde ingesteld.

STAP 1:2

Klokhandeling in tweestappenmodus (N9K ondersteunt alleen twee stappen in de primaire poort)

PRIO1:1 PRIO2:1 KLASSE:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff

GM prioriteit, GM klokklasse, GM kloknauwkeurigheid

GM

GGM-klokidentiteit. Kom van mac adres.

Controleer de gegevens van de ouder en grootmeester in het PTP-domein

Zorg ervoor dat het ouderklokapparaat en het grootmeesterapparaat stabiel zijn.

N9K_Spine01# show ptp parent

Parent Clock:

Parent Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9       >>>>upstream clock identity. 37:e9 is GM in lab topology

Parent Port Number: 137

Observed Parent Offset (log variance): N/A

Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

Parent IP: 192.168.1.1                               >>>>upstream clock source IP

Grandmaster Clock:

Grandmaster Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9  >>>>GM clock identity

Grandmaster Clock Quality:                           >>>>GM clock attributes

Class: 248

Accuracy: 254

Offset (log variance): 65535

Priority1: 1                                         >>>>GM priority1

Priority2: 1

N9K_Spine02# show ptp parent

Parent Clock:

Parent Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d>>>upstream clock identity. 37:9d is N9K Spine01 in lab topology

Parent Port Number: 129

Observed Parent Offset (log variance): N/A

Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

Parent IP: 192.168.1.3                                >>>>upstream clock source IP. 192.168.1.3 is N9K Spine01

Grandmaster Clock:

Grandmaster Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

Grandmaster Clock Quality:

Class: 248

Accuracy: 254

Offset (log variance): 65535

Priority1: 1

Priority2: 1

N9K_Leaf01# show ptp parent

PTP PARENT PROPERTIES

Parent Clock:

Parent Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d

Parent Port Number: 133

Observed Parent Offset (log variance): N/A

Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

Parent IP: 192.168.1.3

Grandmaster Clock:

Grandmaster Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

Grandmaster Clock Quality:

Class: 248

Accuracy: 254

Offset (log variance): 65535

Priority1: 1

Priority2: 1

Verifieer PTP Correctie en Slechte Correctie.

De Sync-SeqID moet bij elke ingang toenemen. De correctie moet kleiner zijn dan 10000 nanoseconden (ns).

N9K_Spine02# show system internal ptp corrections

PTP past corrections

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slave Port   SUP Time                                   Correction(ns) MeanPath Delay(ns) MasterTimestamp (sec, nsec) Slave Timestamp (sec, nsec) Sync-SeqID   PTPLC ts_corr(ns)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:05 2024  15928                  -8                 204          1704266945   14551936          1704266945   14552148      31871                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024 765051                  24                 204          1704266944  764413040          1704266944  764413220    31870                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024 509436                  24                 204          1704266944  513679576          1704266944  513679756    31869                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024 264139                   0                 204          1704266944  263204688          1704266944  263204892     31868                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024  13239                  -8                 204          1704266944   12722952          1704266944   12723164        31867                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:03 2024 762756                  24                 212          1704266943  761756520          1704266943  761756708    31866                   0

Slechte correctie-record

Standaard is de correctiedrempel 100000 nanoseconden (100us). Correcties die niet binnen dit bereik vallen, worden als slechte correcties geregistreerd.

N9K_Spine02(config)# show system internal ptp bad-corrections

PTP past corrections

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slave Port   SUP Time                                Correction(ns) MeanPath Delay(ns) MasterTimestamp (sec, nsec) Slave Timestamp (sec, nsec) Sync-SeqID   PTPLC ts_corr(ns)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:30 2024 692911            17111776               172          1704173310  705666212          1704173310  688554608    52942                   0

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:30 2024 443146            17111808                 172          1704173310  454735796          1704173310  437624160    52941                   0

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:30 2024 188850            17111784                 172          1704173310  203243428          1704173310  186131816    52940                   0

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:29 2024 949432            51292504                 172          1704173309  952419348          1704173309  901127016    52939                   0

Nuttige verzameling:

show running-config ptp

show ptp brief

show ptp counters all

show ptp clock

show system internal ptp info all

show system internal ptp info global

show ptp clock foreign-masters record

show system internal ptp corrections entries 2000

show system internal ptp bad-corrections entries 2000

show system internal ptp trouble-shooting all

show tech ptp

Veelvoorkomende problemen:

Nexus 9000 kan tijd niet synchroniseren met Grandmaster of upstream grensklok

In de meeste gevallen gaat het om configuratieproblemen.

Te ondernemen acties:

1. Controleer of het PTP-domeinnummer hetzelfde is op alle PTP-compatibele apparaten. Zorg ervoor dat de unieke PTP bron IP is geconfigureerd op alle apparaten.

show ptp clock

TP Device Type : boundary-clock

PTP Device Encapsulation : NA

PTP Source IP Address : 192.168.1.4

Clock Identity : c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77

Clock Domain: 0

Slave Clock Operation : Two-step

Master Clock Operation : Two-step

<snip>

Local clock time : Thu Jan 4 19:34:26 2024

PTP Clock state : Locked

2. Controleer dat PTP op de interface is ingeschakeld. Standaard is hij uitgeschakeld.

N9K_Spine02# show ptp brief

--------------------------------------------

Port State

------------------------------- ------------

Eth1/48 Passive   >>>>Connected to N9K leaf. Port in the passive state to prevent loop

Eth1/50 Master    >>>>Connected to GM02

Eth1/53 Slave     >>>>Connected to N9K Spine 1

3. Controleer de PTP-interfaceparameters. Zorg ervoor dat dezelfde PTP VLAN als de peer wordt gebruikt.

N9K_Spine02# show ptp port interface e1/48

PTP Port Dataset: Eth1/48

Port identity: clock identity: c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77

Port identity: port number: 188

PTP version: 2

Port state: Master

VLAN info: 1

Delay request interval(log mean): 0

Announce receipt time out: 3

Peer mean path delay: 0

Announce interval(log mean): 1

Sync interval(log mean): -2

Delay Mechanism: End to End

Cost: 255

Domain: 0

Onverwachte Grandmaster-switching

2024 Jan 4 19:27:05 N9K_Spine02 %PTP-2-PTP_GM_CHANGE: Grandmaster clock has changed from 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9 to c0:14:fe:ff:fe:a3:c4:67 for the PTP protocol

Te ondernemen acties

1. Controleer of de PTP de geschiedenis aankondigt voor wijzigingen in prioriteit of andere wijzigingen van klokkenmerken.

show system internal ptp info announce-pkts

2024 Jan 04 19:27:07.408293: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/48 (0x1a005e00): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:3673 (13939) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 04 19:27:06.321569: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:c0:14:fe:ff:fe:a3:c4:67-0xc9 CORR:0 (0x0) SEQ:0005 (5) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:0 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:c0:14:fe:ff:fe:a3:c4:67

2024 Jan 04 19:27:05.427431: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/53 (0x1a006800): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x81 CORR:0 (0x0) SEQ:3593 (13715) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 04 19:27:05.407196: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/48 (0x1a005e00): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:3672 (13938) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 04 19:27:04.822821: E_PTP_ANN_PKT_EV[TX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77-0xc4 CORR:0 (0x0) SEQ:0506 (1286) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2  PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

Correctie zeer slecht

Een willekeurige slechte correctie kan uitdagend zijn om te analyseren toe te schrijven aan een gebrek aan gegevens. Nexus 9000 biedt een automatische logfunctie om PTP-logs in de backend op te nemen zonder de prestaties te beïnvloeden.

Te nemen maatregelen:

1. Identificeer de foute correcties.

N9K_Spine02# show system internal ptp bad-corrections entries 2000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slave Port   SUP Time                                 Correction(ns) MeanPath Delay(ns) MasterTimestamp (sec, nsec) Slave Timestamp (sec, nsec) Sync-SeqID   PTPLC ts_corr(ns)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:07 2024 140073            19167640                 172          1704364867  151916416          1704364867  132748948    28473                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:06 2024 889689            19167624                 172          1704364866  901509720          1704364866  882342268    28472                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:06 2024 634900            19167604                 172          1704364866  651177596          1704364866  632010164    28471                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:06 2024 386534            19167636                 172          1704364866  399944588          1704364866  380777124    28470                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:05 2024 732409           425695900                 172          1704364866  148959160          1704364865  723263432    28469                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:05 2024 480431           425695932                 172          1704364865  898386456          1704364865  472690696    28468                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:05 2024 225514           425695908                 172          1704364865  647736096          1704364865  222040360    28467                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:04 2024 977564           425695924                 172          1704364865  396727464          1704364864  971031712    28466                   0

2. Automatisch logbestand PTP inschakelen

test system internal ptp auto-log correction-limit 10000   >> Set a threshold of correction to trigger if the switch starts log collection. In this case, it’s 10000ns

test system internal ptp auto-log file-max-count 5         >> Maximum Auto-log files quantity

no test system internal ptp auto-log file-rollover         >> Disable auto-log rollover

test system internal ptp auto-log                          >> Start auto-log in backend

3. Indien een slechte correctie van PTP optreedt, wordt het PTP-logboek in bootflash aangemaakt.

N9K_Spine02# dir bootflash:

4096 Jan 04 19:57:44 2024 ptp_autolog/

N9K_Spine02# dir ptp_autolog

1115095 Jan 04 19:27:06 2024 auto_ptp_dbg_log_1.log

1099741 Jan 04 19:57:43 2024 auto_ptp_dbg_log_2.log

53631 Jan 04 19:57:43 2024 auto_ptp_dbg_log_3.log

87478 Jan 04 19:57:44 2024 auto_ptp_dbg_log_4.log

In dit bestand kunt u T1-T4 vinden om berekeningen uit te voeren.

19:26:56 056993 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367616 ns 54142980 t2/s sec 1704367616 ns 54143180 t3/ds sec 1704367616 ns 54888476 t4/dm sec 1704367616 ns 54888676 diff corr 0 ns

19:26:57 060081 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367617 ns 56716444 t2/s sec 1704367617 ns 56716636 t3/ds sec 1704367617 ns 57466060 t4/dm sec 1704367617 ns 57466284 diff corr 0 ns

19:26:58 062591 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367618 ns 59552956 t2/s sec 1704367618 ns 59553164 t3/ds sec 1704367618 ns 60248804 t4/dm sec 1704367618 ns 60249012 diff corr 0 ns

19:26:59 061974 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367619 ns 61891376 t2/s sec 1704367619 ns 61891632 t3/ds sec 1704367619 ns 62503968 t4/dm sec 1704367619 ns 62504128 diff corr 0 ns

PTP-poort in de masterstaat wanneer deze verondersteld wordt een slavin of passief te zijn

Een PTP-poort verandert in de primaire status als er aan de kant van het RX-pad (Receive) een probleem met de berichtenuitwisseling optreedt.

Te nemen maatregelen:

1. Controleer of de PTP RX-tellers (ontvangsttellers) toenemen op de problematischemasterpoort.

N9K_Spine01# show ptp counters all

PTP Packet Counters of Interface Eth1/31:

----------------------------------------------------------------

Packet Type                  TX                     RX

----------------    --------------------    --------------------

Announce                       0                       3

Sync                           0                      21

FollowUp                       0                      21

Delay Request                  5                       0

Delay Response                 0                       5

2. Als deze niet toeneemt, controleer dan de statistieken van SUP redirect ACL (Access Control List).

N9K_Spine01# show system internal access-list sup-redirect-stats | in PTP|Slice

Instance: 0  [Unit: 0 Slice: 0]

3118                                PTP EVENT REDIRECT    3358695

3119                        ETH PTP EVENT TX TIMESTAMP    0

3120                            PTP EVENT TX TIMESTAMP    5046146

3167                                  PTP MSG REDIRECT    3088156

3183                          PTP UNICAST MSG REDIRECT    0

3184                        PTP UNICAST EVENT REDIRECT    0

Instance: 1  [Unit: 0 Slice: 1]

3118                                PTP EVENT REDIRECT    0

3119                        ETH PTP EVENT TX TIMESTAMP    0

3120                            PTP EVENT TX TIMESTAMP    0

3167                                  PTP MSG REDIRECT    0

3183                          PTP UNICAST MSG REDIRECT    0

3184                        PTP UNICAST EVENT REDIRECT    0

3. Controleer of Control Plane Policing (CoPP) PTP-berichten laat vallen. Als er hier een drop-teller is, controleer dan uw weegschaal.

N9K_Spine01# show policy-map interface control-plane class copp-system-p-class-redirect

Service-policy  input: copp-system-p-policy-strict

class-map copp-system-p-class-redirect (match-any)

match access-group name copp-system-p-acl-ptp

match access-group name copp-system-p-acl-ptp-l2

match access-group name copp-system-p-acl-ptp-uc

set cos 1

police cir 280 kbps , bc 32000 bytes

module 1 :

transmitted 875343860 bytes;

5-minute offered rate 1650 bytes/sec

conformed 1932 peak-rate bytes/sec

at Thu Jan 04 22:08:20 2024

dropped 0 bytes;                >>>> Check if any counter increasing

5-min violate rate 0 byte/sec

violated 0 peak-rate byte/sec

Best practices

- Zorg ervoor dat alles in hetzelfde PTP-domein is.

- De intervallen synchroniseren, aankondigen en vertragen moeten op beide uiteinden van de link overeenkomen.

- master De CLI-opdracht zorgt ervoor dat de toegangshaven voor bladeren in de staat blijft, zelfs als de ontvanger verkeerd is geconfigureerd of een grootmeester per ongeluk is aangesloten onder deze poort:

interface Ethernet1/1

ptp multicast master-only

- Controleer of de geverifieerde schaalbaarheidsgids het maximale aantalmasterpoorten per model van een switch aangeeft.

Gerelateerde informatie

Nexus 9000 PTP-configuratiehandleiding

Precision Time Protocol (PTP) voor Cisco Nexus Dashboard Insights