Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het configureren van seriële poorttoegang tot NX-OSv 9000 kunt configureren op VMware ESXi. De NX-OSv 9000 is een virtueel switchplatform dat kan worden gebruikt om veel L2-aspecten van de Cisco Nexus 9000 te simuleren. NX-OSv 9000 ondersteunt veel besturingsplane-bewerkingen van de Nexus 9000 terwijl een subset van datalevlakfuncties wordt ondersteund die basale L2/L3-functies omvatten zoals routingprotocollen (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (DHCP), Open Kortest Path First (OSPF), Routing Information Protocol (RIP) en Border Gateway Protocol (BGP), trunking, virtuele interfacekaart (SVI's), VXLAN (overstromingen en leren) en standaard (niet-vPC) poortkanalen.

Opmerking: Vanaf 7.0(3)I5(1) kunnen bepaalde NX-OS-functies zoals Virtual Port-Channel (vPC), OTV, ACL's en VXLAN (BGP EVPN) CLI hebben en de switch accepteert configuratie maar deze functies zijn niet getest of ondersteund. Voor meer informatie over de ondersteunde functionaliteit en de beperking klik op deze configuratie gids link onder Tabel 1 Ondersteunde Layer 2- en Layer 3-functies (software) en Tabel 2 NXOS-functies niet ondersteund (niet getest).

De NX-OSv 9000 kan worden beheerd met een soortgelijke methode als een fysieke switch die gebruik maakt van inband interfaces (SVI), beheerinterfaces (GMT0) of de consoletoevoer. Dit artikel heeft tot doel te beschrijven hoe NX-OSv 9000 die op VMware ESXI-hypersupervisor actief is, kan worden aangesloten op een door het netwerk ondersteunde virtuele seriële interface.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van deze onderwerpen:

- vSphere/ESXi host-configuratie fundamentals.

- Beheer van virtuele machine (VM).

- Kennis van het transitnet.

Voorzichtig: Dit configuratievoorbeeld verwijst naar software van derden die niet rechtstreeks door Cisco wordt ondersteund. Extra hulp met ESXi/vSPhere kan rechtstreeks bij VMware worden verkregen: http://www.vmware.com/support.html.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- NX-OSv 9000 militairen ESXi versie (6.0.0 [Compilatie 3620759]).

- Voldoende priveles op de ESXi-host (standalone of gebruik door vCenter) en NX-OSv 9000 virtuele machine.

- Netwerktoegang van een beheerwerkstation is voldoende om de TCP-poort van de virtuele seriële poort naar de ESXi VMkernel-interface te kunnen gebruiken.

- Voor virtuele seriële poortfuncties is ESXi Enterprise- of Enterprise Plus-licentie vereist.

- VMware Distributed Switch (vDS) wordt niet ondersteund met NX-OSv 9000 en heeft een standaard vSwitch nodig.

Opmerking: vMotion wordt niet ondersteund met een directe URL voor netwerkondersteunde virtuele seriële poort.  Indien vMotion nodig is, kan er een Virtual Serial Port Concentrator worden ingezet (vSPC). De configuratiegegevens van een vSPC zijn buiten het bereik van dit document, maar kunnen worden gevonden onder het VMware vSphere Documentation Center.

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

1. Het configureren van de ESXi host-firewall om connectiviteit op de externe seriële poort mogelijk te maken. Dit kan zowel met de GUI (zoals de vSphere Client of Web Client) als met de CLI worden gedaan. Beide voorbeelden worden gegeven.

Van de SSH CLI op de ESXi host:

!By default the Remote Serial Port service is disabled:

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset list | grep remoteSerialPort

remoteSerialPort false

!Enable the  remoteSerialPort ruleset:

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset set --enabled true --ruleset-id=remoteSerialPort

!Validate that the remoteSerialPort service is now enabled.

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset list | grep remoteSerialPort

remoteSerialPort             true

Vanuit de GUI (VLAN-client):

2. Onder het menu Instellingen VM bewerken voegt u een seriële poort met netwerkondersteuning toe aan de NX-OSv 9000 virtuele machine. De NX-OSv 9000 VM moet worden uitgeschakeld om dit toe te voegen.

Opmerking: het interface-IP-adres dat voor de poort URI is opgegeven, moet het VMkernel interface-IP-adres zijn dat wordt gebruikt voor beheersdiensten op de ESXi-host waarop de VM momenteel verblijft. Het poortnummer kan een TCP poort boven 1024 zijn die niet momenteel in gebruik is.  Kies een poort die niet wordt gebruikt voor andere VMkernel-service, zoals vMotion, enz.

Opmerking: vMotion wordt niet ondersteund met een direct URI voor netwerk ondersteunde virtuele seriële poort.  Indien vMotion nodig is, kan er een Virtual Serial Port Concentrator worden ingezet (vSPC). De configuratiegegevens van een vSPC zijn buiten het bereik van dit document, maar kunnen worden gevonden onder het VMware vSphere Documentation Center.

3. Start de NX-OSv 9000 VM en wacht tot de lader klaar is. Zoek uit om bericht te achterlaten op de ESXi VM console:

4. U kunt uw eindemulator nu gebruiken om verbinding te maken met de console van de NX-OSv 9000 VM.

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Nadat u met de console-interface bent verbonden, kunt u de beheer- en gegevensvlakke interfaces configureren.

Opmerking: mt0 wordt altijd in kaart gebracht aan VM Network Interface 1, Ethernet 1/1 = VM Network Interface 2, enz.

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Eenheid: De NX-OSv 9000 VM start op de loader-melding:

loader > dir

Setting listing for bootflash:

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Going to print files for device bootflash:

.rpmstore

nxos.7.0.3.I5.1.bin

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Clearing listing for bootflash:

loader >

Oplossing: gebruik de syntaxis van de computer om het systeembeeld te starten:

loader > boot nxos.7.0.3.I5.1.bin

Configureer na het opstarten het overzicht en bewaar de actieve configuratie:

N9k#configure

N9k(config)# boot nxos nxos.7.0.3.I5.1.bin

N9k#(config)# end

N9k# copy running-config startup-config