Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Toepasbare hardware en software

End-of-software, onderhoudspartitie van software

Beschikbare klantacties

Onbeschikbare acties van klanten

Laatste dag van ondersteuning

Beschikbare klantacties

Onbeschikbare acties van klanten

Aanbevolen actie

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden details beschreven over het end-of-software-onderhoud en de datum van laatste dag van ondersteuning voor de kleine release van NX-OS 6.2(x) van NX-OS-software die wordt uitgevoerd op Nexus 7000 en 7700 Series switches. In dit document worden ook de aanbevolen acties beschreven voor klanten met Nexus 7000 of 7700 Series switches die gebruikmaken van de kleine release van NX-OS 6.2(x).

De belangrijke mijlpalen om zich bewust te zijn van worden hier getoond:

- End-of-software onderhoudsreleases Datum: 15 september 2020

- Laatste dag van ondersteuning datum: 30 september 2024

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de switches van Cisco Nexus 7000 en 7700 Series die in het gedeelte Applicable Hardware & Software van dit document worden vermeld waarin de minder belangrijke release van NX-OS 6.2(x) van NX-OS-software wordt uitgevoerd.

Achtergrondinformatie

De End-of-Sale en End-of-Life-aankondiging voor het Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2-document dat op 18 maart 2019 is gepubliceerd, beschrijft belangrijke data van de End-of-Sale en End-of-Life-fasen van de NX-OS 6.2(x) kleine release van NX-OS-software binnen de NX-OS-softwarelevenscyclus. In de bekendmaking worden data voor twee belangrijke mijlpalen aangekondigd:

- End-of-software onderhoudsreleases Datum: 15 september 2020

- Laatste dag van ondersteuning datum: 30 september 2024

In dit document worden details beschreven over deze twee mijlpalen, inclusief wat klanten al dan niet kunnen verwachten van Nexus 7000 of 7700 Series switches met de kleine release van NX-OS 6.2(x) van NX-OS software.

Toepasbare hardware en software

Dit document is van toepassing op de volgende hardware:

- Nexus 7000 Series switches

- N7K-C7004

- N7K-C7009

- N7K-C7010

- N7K-C7018

- Nexus 7700 Series switches

- N77-C706

- N77-C710

- N77-C718

De bovenstaande hardware is van toepassing als de volgende NX-OS softwarereleases worden uitgevoerd:

- NX-OS softwarerelease 6.2(2)

- NX-OS-softwarerelease 6.2(2a)

- NX-OS softwarerelease 6.2(6)

- NX-OS softwarerelease 6.2(6b)

- NX-OS softwarerelease 6.2(8)

- NX-OS softwarerelease 6.2(8a)

- NX-OS-softwarerelease 6.2(8b)

- NX-OS softwarerelease 6.2(10)

- NX-OS softwarerelease 6.2(12)

- NX-OS softwarerelease 6.2(14)

- NX-OS softwarerelease 6.2(16)

- NX-OS softwarerelease 6.2(18)

- NX-OS softwarerelease 6.2(20)

- NX-OS softwarerelease 6.2(20a)

- NX-OS softwarerelease 6.2(22)

- NX-OS softwarerelease 6.2(24)

- NX-OS softwarerelease 6.2(24a)

End-of-software, onderhoudspartitie van software

De End-of-Software-onderhoudsdatum (15 september 2020) is de laatste datum waarop Cisco alle definitieve releases van softwareonderhoud of bugfixes kan vrijgeven. Na deze datum zal Cisco de productsoftware niet langer ontwikkelen, repareren, onderhouden of testen. Bovendien worden er geen verdere softwarereleases vrijgegeven om beveiligingsadviezen of kwetsbaarheden te repareren die na de end-of-software onderhoudsdatum zijn ontdekt.

Beschikbare klantacties

Na het einde van de onderhoudsdatum van de software zullen klanten de hier getoonde acties kunnen uitvoeren:

- Open ondersteuningscases met Cisco TAC en ontvang ondersteuning voor een Nexus 7000 of 7700 Series switch die is aangesloten op een geldig ondersteuningscontract terwijl de kleinere release van NX-OS 6.2(x) wordt uitgevoerd.

- Download de NX-OS softwarereleases die van toepassing zijn op de Nexus 7000 of 7700 Series switches van de Cisco-website voor softwaredownloads.

Onbeschikbare acties van klanten

Na het einde van de release van het softwareonderhoud zullen klanten de hier getoonde acties niet meer kunnen uitvoeren:

- Klanten zullen geen nieuwe functies, bugfixes of kwetsbaarheidspatches kunnen verkrijgen die niet expliciet zijn opgenomen in de laatste onderhoudsrelease van de kleine NX-OS 6.2(x) release van NX-OS software, die NX-OS softwarerelease 6.2(24a) is.

Laatste dag van ondersteuning

De laatste dag van de ondersteuningsdatum (30 september 2024) is de laatste datum waarop de toepasselijke service en ondersteuning voor het product wordt ontvangen waarop u recht heeft op actieve servicecontracten of op grond van de garantievoorwaarden. Na deze datum zijn alle ondersteunende diensten voor het product niet beschikbaar en is het product verouderd.

Beschikbare klantacties

Na de laatste dag van de ondersteuningsdatum kunnen klanten de hier getoonde acties uitvoeren:

- Download de NX-OS softwarereleases die van toepassing zijn op de Nexus 7000 of 7700 Series switches van de Cisco-website voor softwaredownloads.

Onbeschikbare acties van klanten

Naast de acties van de klant die niet beschikbaar zijn en die worden vermeld in het gedeelte End of Software Maintenance Date van dit document, kunnen klanten de hieronder getoonde acties niet uitvoeren na de laatste dag van de ondersteuningsdatum:

- Klanten kunnen geen ondersteuningscases met Cisco TAC openen en ondersteuning ontvangen voor een Nexus 7000 of 7700 Series switch terwijl ze de kleine release van NX-OS 6.2(x) van NX-OS-software uitvoeren, zelfs als de switch is gekoppeld aan een geldig, actief ondersteuningscontract.

Aanbevolen actie

Cisco raadt klanten met Nexus 7000 of 7700 Series switches die gebruikmaken van de kleine release van NX-OS 6.2(x) of NX-OS-software die is beïnvloed door de End of Software Maintenance Releases en de Last Day of Support-data, aan om een upgrade te overwegen naar de huidige aanbevolen Cisco NX-OS-softwarerelease voor Cisco Nexus 7000 en 7700 Series switches. De huidige aanbevolen Cisco NX-OS softwarerelease voor Cisco Nexus 7000 en 7700 Series switches is gedocumenteerd in het document met aanbevolen Cisco NX-OS releases voor Cisco Nexus 7000 Series Switches .

Klanten kunnen upgrade-instructies voor de NX-OS-software en ondersteunde upgradepaden vinden die zijn gedocumenteerd in de release-opmerkingen in het document met Releaseopmerkingen voor Switch van Cisco Nexus 7000 en 7700 Series. Klanten kunnen zowel ondersteunde niet-ISSU (In-Service Software Upgrade) als ISSU upgradepaden vinden om NX-OS softwarereleases binnen elke afzonderlijke release te benaderen.

Een lijst met releaseopmerkingen is als volgt:

- Cisco Nexus 7000 Series NX-OS release Notes, release 8.4

- Cisco Nexus 7000 Series NX-OS release Notes, release 8.3

- Cisco Nexus 7000 Series NX-OS release Notes, release 8.x

- Cisco Nexus 7000 Series NX-OS release opmerkingen, release 7.3

Gerelateerde informatie

- Cisco-beleid voor end-of-life producten

- End-of-sale en end-of-life aankondiging voor Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2

- Cisco-beveiligingskwetsbaarheidsbeleid

- Cisco Nexus 7000 Series opmerkingen bij Switch release

- Aanbevolen Cisco NX-OS-releases voor Cisco Nexus 7000 Series Switches