Inhoud

Inleiding

Voorbeeld

Inleiding

Dit document beschrijft de val Simple Network Management Protocol (SNMP) om de nabijheidsverandering van het Binnennetwerk te bewaken van het uitgebreide Routing Protocol (DHCP) in Nexus 7000. De Nexus ondersteunt alleen twee vallen voor Eigrp-MIB, EigrpAuthErrorEvent en cEigrpRouteStuckInActive, maar geen SNMP vallen voor EigrpDownEvent buren omhoog/omlaag (EigrpNbrDownEvent).

Een levensvatbare workround om SNMP vallen te genereren om de nabijheidsveranderingen te monitoren Eur te zijn twee EEM scripts te configureren - één voor buurman Up en één voor buurman Down - geactiveerd op basis van het syslogpatroon.

Voorbeeld

event manager applet EIGRP_TRAP_nbr_dwn

event syslog pattern "EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL.*down"

action 1.1 snmp-trap strdata "EIGRP Neighbor Down"

event manager applet EIGRP_TRAP_nbr_up

event syslog pattern "EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL.*up"

action 1.1 snmp-trap strdata "EIGRP Neighbor Up"

U kunt vervolgens testen door een Layer 3-interface te ontvlammen (u kunt een virtuele interface van testswitch (SVI) maken om te controleren of de connectiviteit niet wordt verstoord):

2017 Jul 12 15:51:06 N7K-AGG2 %EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL:  eigrp-10 [4049] (default-base) IP-EIGRP(0) 10: Neighbor 10.10.10.84

(Vlan1064) is down: holding time expired

2017 Jul 12 15:51:10 N7K-AGG2 %EIGRP-5-NBRCHANGE_DUAL:  eigrp-10 [4049] (default-base) IP-EIGRP(0) 10: Neighbor 10.10.10.84

(Vlan1064) is up: new adjacency

Bevestig dat Nexus deze correct verstuurt en uw SNMP controlegereedschap controleert - de uitvoer kan enigszins afwijken en is afhankelijk van het gebruikte gereedschap:

U kunt deze SNMP-traps ook bekijken via een Wireshark-opname:

Opmerking: Het hangt af van de versie van Wireshark, de string zal niet in menselijke leesbare tekst zijn maar kan gefilterd worden via "snmp.value.octets bevat "DHCP".

U kunt ook controleren of de Nexus deze naar het Embedded Event Manager (EMM) startend met Ethanalyzer stuurt. Zie het voorbeeld:

N7K-A-Admin# ethanalyzer local interface mgmt display-filter snmp limit-c 0

Capturing on mgmt0

2017-07-12 15:43:37.431067 10.122.140.96 -> 172.18.121.3 SNMP 278 snmpV2-trap 1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.2.1 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.6.1 1.3.6.1.4.1.

9.10.134.1.2.3.1.7.1 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.9.1 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.10.1 1.3.6.1.4.1.9.10.134.1.2.3.1.11.1

Opmerking: Pre NX-OS 7.x geeft ons niet de optie om SNMP-server te configureren zet traps op elkaar die u in staat zullen stellen om het gehele logbestand zelf te controleren en dan filter voor de EIS-berichten. Deze optie is toegevoegd in releases, 7.x en later.