Inhoud

Inleiding

vPC-object-tracering

Netwerkdiagram

Commons voor basislijn tonen

Inleiding

Dit document beschrijft vPC Object Tracking, waarom het wordt gebruikt en hoe het werkt.

vPC-object-tracering

Netwerkdiagram

Dit is het netwerkdiagram dat voor deze demonstratie wordt gebruikt:

De vPC peer link is Port-channel 1. Ethernet 5/1 is de vPC peer-keeplevalink.  Er zijn twee kernrouters die via L3/30-koppelingen e3/3 en e3/4 worden aangesloten op elke N7K-box.  N5KA en N5KB simuleren L2-switches vPC die aangesloten zijn op vPC 100 en vPC 101. N7KA is het vPC primaire apparaat.

Commons voor basislijn tonen

N7KA:

N7KA-vdc2# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Thu Sep 26 19:51:57 2013

version 6.1(4)

feature vpc

vpc domain 102

peer-keepalive destination 1.1.1.2 source 1.1.1.1 vrf vpc-keepalive

peer-gateway

track 1

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel100

vpc 100

interface port-channel101

vpc 101

N7KA-vdc2# show run track

!Command: show running-config track

!Time: Thu Sep 26 19:51:59 2013

version 6.1(4)

track 1 list boolean or

object 2

object 3

object 4

track 2 interface port-channel1 line-protocol

track 3 interface Ethernet3/3 line-protocol

track 4 interface Ethernet3/4 line-protocol

N7KA-vdc2# show vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 102

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 2

Track object                      : 1

Peer Gateway                      : Enabled

Peer gateway excluded VLANs       : -

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1    Po1    up     1

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

100  Po100  up     success     success                    1

101  Po101  up     success     success                    1

N7KA-vdc2# show track

Track 1

List  Boolean or

Boolean or is UP

2 changes, last change 23:24:08

Track List Members:

object 4 UP

object 3 UP

object 2 UP

Tracked by:

vPCM                   102

Track 2

Interface port-channel1 Line Protocol

Line Protocol is UP

1 changes, last change 23:26:59

Tracked by:

Track List  1

Track 3

Interface Ethernet3/3 Line Protocol

Line Protocol is UP

3 changes, last change 23:26:50

Tracked by:

Track List  1

Track 4

Interface Ethernet3/4 Line Protocol

Line Protocol is UP

3 changes, last change 23:26:48

Tracked by:

Track List  1

N7KA-vdc2#

N7KB:

N7KB-vdc2# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Thu Sep 26 19:53:17 2013

version 6.1(4)

feature vpc

vpc domain 102

peer-keepalive destination 1.1.1.1 source 1.1.1.2 vrf vpc-keepalive

peer-gateway

track 1

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel100

vpc 100

interface port-channel101

vpc 101

N7KB-vdc2# show run track

!Command: show running-config track

!Time: Thu Sep 26 19:53:20 2013

version 6.1(4)

track 1 list boolean or

object 2

object 3

object 4

track 2 interface port-channel1 line-protocol

track 3 interface Ethernet3/3 line-protocol

track 4 interface Ethernet3/4 line-protocol

N7KB-vdc2# show vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 102

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : secondary

Number of vPCs configured         : 2

Track object                      : 1

Peer Gateway                      : Enabled

Peer gateway excluded VLANs       : -

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1    Po1    up     1

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

100  Po100  up     success     success                    1

101  Po101  up     success     success                    1

N7KB-vdc2# show track

Track 1

List  Boolean or

Boolean or is UP

2 changes, last change 23:25:51

Track List Members:

object 4 UP

object 3 UP

object 2 UP

Tracked by:

vPCM                   102

Track 2

Interface port-channel1 Line Protocol

Line Protocol is UP

1 changes, last change 23:29:09

Tracked by:

Track List  1

Track 3

Interface Ethernet3/3 Line Protocol

Line Protocol is UP

3 changes, last change 23:28:55

Tracked by:

Track List  1

Track 4

Interface Ethernet3/4 Line Protocol

Line Protocol is UP

3 changes, last change 23:28:56

Tracked by:

Track List  1

N7KB-vdc2#

vPC Object Tracking wordt in een scenario als dit gebruikt.  U hebt één M132-module die wordt gebruikt voor de vPC peer-link en de L3-uplinks voor de core.  In het geval dat u de M132 module moet verliezen vanwege een HW-storing, zou u zowel de vPC peer-link als de L3 uplinks verliezen.  Als dit zou gebeuren op de vPC secondaire box (N7KB) zou dit geen probleem zijn, aangezien de operationele primaire peer het opschorten van de vPC port-kanalen en VLAN-interfaces op het operationele secundaire netwerk zou overnemen.  Het probleem is in het geval van een fout van de HW op het operationele primaire apparaat (N7KA). Als u geen objecten volgde, zouden we alle vPC port-kanalen op N7KB evenals de VLAN interfaces opschorten.  De peer link zou ook omlaag zijn.  Je zou geen manier hebben om het Core-verkeer naar onze vPC-ventilatoren te leiden in dit scenario.

Objecttracering gaat dit rond door vPC op de operationele basis te brengen zodat we niet in dit scenario komen waar we de VLAN-interfaces en vPC-poortkanalen op de doos die de resterende uplinks naar de kern heeft, neerhalen.

Hier zie je de vPC peer-overlevingsberichten met behulp van ethanalyzer:

N7KA# ethanalyzer local interface inband capture-filter "host 1.1.1.1 and host 1.1.1.2" limit-captured-frames 4

Capturing on inband

2013-09-26 20:01:09.629309      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  D

estination port: 3200

2013-09-26 20:01:09.954909      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  D

estination port: 3200

2013-09-26 20:01:10.639097      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  D

estination port: 3200

2013-09-26 20:01:10.954944      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  D

estination port: 3200

4 packets captured

N7KA#

N7KB# ethanalyzer local interface inband capture-filter "host 1.1.1.1 and host 1.1.1.2" limit-captured-frames 4

Capturing on inband

2013-09-26 20:00:22.606593      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  D

estination port: 3200

2013-09-26 20:00:22.922517      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  D

estination port: 3200

2013-09-26 20:00:23.616427      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  D

estination port: 3200

2013-09-26 20:00:23.922557      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  D

estination port: 3200

4 packets captured

N7KB#

U simuleert nu module 3 mislukking op N7KA door de module uit te schakelen:

N7KA# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

N7KA(config)# poweroff mod 3

N7KA(config)# end

N7KA#

2013 Sep 26 20:03:25 N7KA %PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF: Manual power-off of Module 3  from Command Line Interface

Logs:

N7KA:

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETHPORT-5-IF_DOWN_INITIALIZING: Interface port-channel1 is down (Initializing)

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETHPORT-5-IF_DOWN_MODULE_REMOVED: Interface Ethernet3/3 is down (module removed)

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETHPORT-5-IF_DOWN_MODULE_REMOVED: Interface Ethernet3/4 is down (module removed)

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %VPC-2-TRACK_INTFS_DOWN: In domain 102, vPC tracked interfaces down, suspending all vPCs and keep-alive

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETHPORT-5-IF_DOWN_NONE: Interface port-channel101 is down (None)

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETHPORT-5-IF_DOWN_NONE: Interface port-channel100 is down (None)

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel101: Ethernet4/7 is down

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel100: Ethernet4/6 is down

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel101: first operational port changed from Ethernet4/7 to none

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel100: first operational port changed from Ethernet4/6 to none

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel1: Ethernet3/1 is down

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel1: Ethernet3/2 is down

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel1: first operational port changed from Ethernet3/1 to none

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel1 is down (No operational members)

N7KB:

2013 Sep 26 20:02:39 N7KB-vdc2 %ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED: port-channel1: first operational port changed from Ethernet3/1 to none

2013 Sep 26 20:02:40 N7KB-vdc2 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel1: Ethernet3/2 is down

2013 Sep 26 20:02:40 N7KB-vdc2 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet3/2 is down (Link failure)

2013 Sep 26 20:02:45 N7KB-vdc2 %VPC-2-PEER_KEEP_ALIVE_RECV_FAIL: In domain 102, VPC peer keep-alive receive has failed

2013 Sep 26 20:02:45 N7KB-vdc2 %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel1 is down (No operational members)

2013 Sep 26 20:02:45 N7KB-vdc2 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN: port-channel1: Ethernet3/1 is down

2013 Sep 26 20:02:45 N7KB-vdc2 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE: Interface Ethernet3/1 is down (Link failure)

2013 Sep 26 20:02:45 N7KB-vdc2 %ETHPORT-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN: Interface port-channel1 is down (No operational members)

Nu ben je in deze staat.  N7KA is de vPC Primaire peer, maar hij stopt met het verzenden van vPC peer keeplevingberichten naar N7KB zodat N7KB niet wordt geschorst.  N7KB is het enige systeem dat uplinks heeft.

Opmerking: e3/4 op N7KB verbindt zich met een andere VDC op N7KA. Daarom is hij ook gedaald.  Het punt is dat je interfaces getraceerd hebt op N7KB en geen op N7KA zodat het stopt met het verzenden van berichten naar N7KB op de peer-keeplive link.

Etanalyzer-output van N7KA:

(Opmerking na het TRACK_INTFS_DOWN-syslog sturen we geen internetheterlevens meer naar N7KB, we ontvangen ze alleen van N7KB, die 1.1.1.2 is.)

2013-09-26 20:03:23.684887      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:23.685766      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:24.684863      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:24.685580      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013 Sep 26 20:03:25 N7KA-vdc2 %$ VDC-2 %$ %PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF: Manual power-off of Module 3  from Command Line Interface

2013 Sep 26 20:03:25 N7KA %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF: Manual power-off of Module 3  from Command Line Interface

2013-09-26 20:03:25.684869      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:25.685771      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:26.684835      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:26.685716      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:27.690661      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:27.691367      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %$ VDC-2 %$ %PLATFORM-2-MOD_PWRDN: Module 3 powered down (Serial number JAF1703ALTD)

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_PWRDN: Module 3 powered down (Serial number JAF1703ALTD)

2013 Sep 26 20:03:28 N7KA-vdc2 %$ VDC-2 %$ %VPC-2-TRACK_INTFS_DOWN: In domain 102, vPC tracked interfaces down, suspending all vPCs and keep-alive

2013-09-26 20:03:28.700594      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:29.700538      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:30.700603      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:31.710665      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:32.720601      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:33.715295      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:34.713112      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:03:35.713177      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

Etanalyzer-output van N7KB:

2013-09-26 20:02:36.651007      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:36.651534      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:37.651053      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:37.651644      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:38.650967      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:38.651579      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:39.656523      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:39.657500      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

(Here we stop receiving keepalive messages from N7KA or 1.1.1.1):

2013-09-26 20:02:40.666531      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:41.666442      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:42.666479      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:43.676461      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:44.686478      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013 Sep 26 20:02:45 N7KB-vdc2 %$ VDC-2 %$ %VPC-2-PEER_KEEP_ALIVE_RECV_FAIL: In domain 102, VPC peer keep-alive receive has failed

2013-09-26 20:02:45.681050      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:46.678911      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:47.678918      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:02:48.678961      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

N7KA:

N7KA-vdc2# sh vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 102

Peer status                       : peer link is down

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 2

Track object                      : 1

Peer Gateway                      : Enabled

Peer gateway excluded VLANs       : -

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1    Po1    down   -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

100  Po100  down   success     success                    -

101  Po101  down   success     success                    -

N7KA-vdc2# show track

Track 1

List  Boolean or

Boolean or is DOWN

3 changes, last change 00:20:50

Track List Members:

object 4 DOWN

object 3 DOWN

object 2 DOWN

Tracked by:

vPCM                   102

Track 2

Interface port-channel1 Line Protocol

Line Protocol is DOWN

2 changes, last change 00:20:50

Tracked by:

Track List  1

Track 3

Interface Ethernet3/3 Line Protocol

Line Protocol is DOWN

4 changes, last change 00:20:50

Tracked by:

Track List  1

Track 4

Interface Ethernet3/4 Line Protocol

Line Protocol is DOWN

4 changes, last change 00:20:50

Tracked by:

Track List  1

N7KA-vdc2#

N7KB:

N7KB-vdc2# sh vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 102

Peer status                       : peer link is down

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : secondary, operational primary

Number of vPCs configured         : 2

Track object                      : 1

Peer Gateway                      : Enabled

Peer gateway excluded VLANs       : -

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1    Po1    down   -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

100  Po100  up     success     success                    1

101  Po101  up     success     success                    1

N7KB-vdc2# sh track

Track 1

List  Boolean or

Boolean or is UP

2 changes, last change 23:57:10

Track List Members:

object 4 DOWN

object 3 UP

object 2 DOWN

Tracked by:

vPCM                   102

Track 2

Interface port-channel1 Line Protocol

Line Protocol is DOWN

2 changes, last change 00:22:04

Tracked by:

Track List  1

Track 3

Interface Ethernet3/3 Line Protocol

Line Protocol is UP

3 changes, last change 1d00h

Tracked by:

Track List  1

Track 4

Interface Ethernet3/4 Line Protocol

Line Protocol is DOWN

4 changes, last change 00:22:04

Tracked by:

Track List  1

N7KB-vdc2#

U kunt nu de instellingen herstellen:

N7KA# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

N7KA(config)# no poweroff mod 3

N7KA(config)# end

N7KA#

2013 Sep 26 20:26:53 N7KA %PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_ON: Manual power-on of Module 3  from Command Line Interface

2013 Sep 26 20:26:56 N7KA %PLATFORM-2-MOD_DETECT: Module 3 detected (Serial number JAF1703ALTD) Module-Type 10 Gbps Ethernet XL Module Model N7K-M132XP-12L

2013 Sep 26 20:26:56 N7KA %PLATFORM-2-MOD_PWRUP: Module 3 powered up (Serial number JAF1703ALTD)

2013 Sep 26 20:26:56 N7KA %PLATFORM-5-MOD_STATUS: Module 3 current-status is MOD_STATUS_POWERED_UP

N7KA:

N7KA-vdc2# sh vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 102

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : primary, operational secondary

Number of vPCs configured         : 2

Track object                      : 1

Peer Gateway                      : Enabled

Peer gateway excluded VLANs       : -

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1    Po1    up     1

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

100  Po100  up     success     success                    1

101  Po101  up     success     success                    1

N7KA-vdc2# sh track

Track 1

List  Boolean or

Boolean or is UP

4 changes, last change 00:01:44

Track List Members:

object 4 UP

object 3 UP

object 2 UP

Tracked by:

vPCM                   102

Track 2

Interface port-channel1 Line Protocol

Line Protocol is UP

3 changes, last change 00:01:40

Tracked by:

Track List  1

Track 3

Interface Ethernet3/3 Line Protocol

Line Protocol is UP

5 changes, last change 00:01:43

Tracked by:

Track List  1

Track 4

Interface Ethernet3/4 Line Protocol

Line Protocol is UP

5 changes, last change 00:01:44

Tracked by:

Track List  1

N7KA-vdc2#

N7KB:

N7KB-vdc2# sh vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 102

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : secondary, operational primary

Number of vPCs configured         : 2

Track object                      : 1

Peer Gateway                      : Enabled

Peer gateway excluded VLANs       : -

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1    Po1    up     1

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

100  Po100  up     success     success                    1

101  Po101  up     success     success                    1

N7KB-vdc2# sh track

Track 1

List  Boolean or

Boolean or is UP

2 changes, last change 1d00h

Track List Members:

object 4 UP

object 3 UP

object 2 UP

Tracked by:

vPCM                   102

Track 2

Interface port-channel1 Line Protocol

Line Protocol is UP

3 changes, last change 00:02:07

Tracked by:

Track List  1

Track 3

Interface Ethernet3/3 Line Protocol

Line Protocol is UP

3 changes, last change 1d00h

Tracked by:

Track List  1

Track 4

Interface Ethernet3/4 Line Protocol

Line Protocol is UP

5 changes, last change 00:02:09

Tracked by:

Track List  1

N7KB-vdc2#

Details over het falen van vPC-peer-Keeplive:

Start de test opnieuw om te zien wat er gebeurt met de peer-keeplevalink.

Stuur de wachtdiensten tweezijdig - op dit moment is alles klaar en operationeel:

2013-09-26 20:32:12.532319      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:12.533083      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:13.532485      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:13.533147      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

Sluit nu de M132 module 3 op N7KA opnieuw af:

2013 Sep 26 20:32:14 N7KA %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF: Manual power-off of Module 3  from Command Line Interface

2013 Sep 26 20:32:14 N7KA-vdc3 %$ VDC-3 %$ %PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF: Manual power-off of Module 3  from Command Line Interface

2013 Sep 26 20:32:14 N7KA-vdc2 %$ VDC-2 %$ %PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF: Manual power-off of Module 3  from Command Line Interface

2013-09-26 20:32:14.532364      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:14.533217      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:15.532453      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:15.533158      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:16.532452      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:16.536224      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013 Sep 26 20:32:17 N7KA %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_PWRDN: Module 3 powered down (Serial number JAF1703ALTD)

2013 Sep 26 20:32:17 N7KA-vdc3 %$ VDC-3 %$ %PLATFORM-2-MOD_PWRDN: Module 3 powered down (Serial number JAF1703ALTD)

2013 Sep 26 20:32:16 N7KA-vdc2 %$ VDC-2 %$ %VPC-2-TRACK_INTFS_DOWN: In domain 102, vPC tracked interfaces down, suspending all vPCs and keep-alive

2013 Sep 26 20:32:17 N7KA-vdc2 %$ VDC-2 %$ %PLATFORM-2-MOD_PWRDN: Module 3 powered down (Serial number JAF1703ALTD)

Nu zie je dat alleen N7KB (1.1.1.2) de keeplevlikberichten naar N7KA (1.1.1.1) stuurt:

2013-09-26 20:32:17.549161      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:18.549352      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:19.549294      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:20.549358      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:21.549303      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:32:22.549991      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

Hier zie je de staat op N7KB die laat zien dat de peer keeplive is mislukt:

N7KB-vdc2# sh vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 102

Peer status                       : peer link is down

vPC keep-alive status             : peer is not reachable through peer-keepalive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : secondary, operational primary

Number of vPCs configured         : 2

Track object                      : 1

Peer Gateway                      : Enabled

Peer gateway excluded VLANs       : -

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1    Po1    down   -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

100  Po100  up     success     success                    1

101  Po101  up     success     success                    1

N7KB-vdc2#

U ontvangt nu opnieuw, na een korte periode (90 seconden), van N7KA peer-Keeplive berichten:

<snip>

2013-09-26 20:33:42.630255      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:43.630199      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:44.630263      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:45.640201      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:46.650262      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:47.652445      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:47.660318      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:48.652768      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:48.653347      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:49.652409      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:49.652705      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:50.652423      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:50.652773      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:51.652401      1.1.1.1 -> 1.1.1.2      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

2013-09-26 20:33:51.652839      1.1.1.2 -> 1.1.1.1      UDP Source port: 3200  Destination port: 3200

Dan zie je de meest recente toestand op N7KB (waarbij peer in leven is):

N7KB-vdc2# sh vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 102

Peer status                       : peer link is down

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 consistency status         : success

vPC role                          : secondary, operational primary

Number of vPCs configured         : 2

Track object                      : 1

Peer Gateway                      : Enabled

Peer gateway excluded VLANs       : -

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Enabled (timeout = 240 seconds)

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1    Po1    down   -

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

100  Po100  up     success     success                    1

101  Po101  up     success     success                    1

N7KB-vdc2#