Inhoud

Inleiding

Probleem: N7K-1 meldt mac-adres 0050.5695.1ac8 en 0050.5695.3ba5 beweegt of is verplaatst tussen twee afzonderlijke interfaces (poortkanaal 5 en poortkanaal 6).

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft dit syslog bericht op het Nexus platform: L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE

2016 Jan 12 15:19:53 N7K-1 %L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE: Mac 0050.5695.1ac8 in VLAN 150 is verhuisd van Po6 naar Po5

2016 Jan 12 15:19:56 N7K-1 %L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE: Mac 0050.5695.3ba5 in VLAN 150 is verhuisd van Po5 naar Po6

Probleem : N7K-1 meldt mac-adres 0050.5695.1ac8 en 0050.5695.3ba5 beweegt of heeft zich verplaatst tussen twee afzonderlijke interfaces (poortkanaal 5 en poortkanaal 6).

Oplossing

Dit logbericht is ontworpen om de gebruiker te waarschuwen dat de switch pakketten van dezelfde host (bronmap) ontvangt op twee verschillende interfaces in hetzelfde VLAN.

Gemeenschappelijke triggers

- L2-lus

- Draadloze clients die tussen access points zwerven

- Vmotion

- Active/stand-by NIC-teamvorming niet correct geconfigureerd

Wanneer dit logbericht is afgedrukt, kunt u deze stappen volgen om de bron van de verplaatsing te volgen:

- Documenteer de interfaces die de mac beweging melden.

- Meld u aan bij het apparaat dat is aangesloten op deze interfaces en schakel de melding mac move in als deze nog niet is ingeschakeld.

- Ga door met deze logica tot u de bron van de mac-beweging kunt vinden.

Opdracht om melding van verplaatsing van de machine in te schakelen:

- IOS: MAC-adrestabel, melding mac-move

- N3K: mac-adrestabel melding mac-move; registratieniveau fwm 6; logboekmonitor 6

- N4K: mac-adrestabel melding mac-move; registratieniveau fwm 6; logboekmonitor 6

- N5K/N6K: mac-adrestabel melding mac-move; registratieniveau fwm 6; logboekmonitor 6

- N7K/N9K: registratieniveau l2fm 5

Deze opdrachten zijn niet opdringerig en ze drukken alleen extra syslog berichten die betrekking hebben op mac flaps.

Gerelateerde informatie

- Nexus 5000 FAQ: Wat doe je wanneer een Nexus 5000 switch het "FWM-2-STM_LOOP_DEdetect" bericht in het log weergeeft?

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems