Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Probleem: VLAN gaat naar de status geschorst door LDB-toewijzing faalt op een Nexus 7000 met verbonden Nexus 2000 fabric extenders.

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u problemen kunt oplossen met geschorste VLAN’s door LDB-toewijzing (Light Distribution Box LDB) bij gebruik van fabric extender (FEX) met M1-ouderkaarten op een Nexus 7000 Series-switch.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze software- en hardwareversies:

- Cisco NX-OS versie 6.2(x)

- Cisco Nexus 7000 Series-switch

- Cisco Nexus 2000 Series fabric extender

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

LDB is een hardwaretabel die eigenschappen opslaat voor frames die worden ontvangen door de expediteur-motor, inclusief root-to-VLAN-mapping voor FEX-portkanalen. Ontbrekende LDB-toewijzing geeft aan dat deze gegevensbank is uitgeput.

Wanneer een FEX-module is aangesloten op een N7K-M132XP-12 (niet XL) is het maximale aantal LDB-vermeldingen ongeveer 228k. Bij de XL-module is de grenswaarde ongeveer 512K.

Totale LDB-items zijn de som van VLAN-marges die op elke FEX HIF zijn gedefinieerd (verschil tussen het hoogste en het laagste VLAN dat op een HIF is gedefinieerd).

Bijvoorbeeld:

toegestane kanaalstam vlan 1-4 = 4 LDB-items

toegestane kantelring VLAN 1-4, 70-80, 800 = 800 LDB-items

toegestane dollarempel vlan 200-800 = 600 LDB-vermeldingen

toegestane dolpoorts vlan 200, 800 = 600 LDB-items

Als poorten 101/1/1 tot 101/1/10 worden geconfigureerd met kantelboog-unit 200, 800 dan zou het totale aantal verbruikte LDB-items 6000 (10x600) zijn.

Access poorten verbruikt 1 LDB-ingang (het toegangsVLAN dat op de HIF is gedefinieerd).

Controleer LDB-items voor elke module met deze opdracht:

N7K-A# attach mod 1

Attaching to module 1 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-1#

module-1# show system internal eltmc info ldb summary

LDB allocation summary:

Max dynamic ldb entries:      203776

Total number of entries:      199680

Number of free entries:       197

Number of free regions:       2

Number of allocated entries:  199483

Number of allocated regions:  280

Number of fail allocations:   21

In dit voorbeeld zijn er 21 mislukte LDB-toewijzingen geweest. Vanwege het hashingmechanisme dat wordt gebruikt om bepaalde boekingen in bepaalde delen van de databank te hakken, is het niet nodig dat het totale aantal boekingen de maximale dynamische LDB-boekingen bereikt om mislukte toewijzingen te zien.

Deze uitvoer toont het aantal LDB ingangen (in hexadecimaal) die door elk havenkanaal of interface worden gebruikt:

module-1# show system internal eltmc info ldb all

LDB allocation maps :

base          size        allocation

0xd400        0x1000        Shared

0xe400        0x1000        Shared

0xf400        0x1000        Shared

0x10400        0x1000        Ethernet1/4

0x11400        0x1000        Ethernet1/7

0x12400        0x1        Ethernet179/1/30

0x12401        0x1        port-channel1093

0x12402        0x1        port-channel1564

0x12403        0x1        port-channel1550

0x12404        0x1        port-channel1527

0x12405        0x1        port-channel1546

0x12426        0x1        Ethernet169/1/47

0x12427        0x1        Ethernet169/1/48

0x12428        0x1        Ethernet181/1/33

0x12429        0x1        Ethernet181/1/34

0x1242a        0x1        Ethernet163/1/4

0x1242b        0x1        Ethernet163/1/5

0x1242c        0x506        Ethernet183/1/7

0x12932        0x1        port-channel1096

0x12933        0x1        port-channel1095

0x12934        0x1        port-channel1092

0x12935        0x2c8        port-channel1084

0x12bfd        0x506        Ethernet183/1/8

0x13103        0x2c8        port-channel1086

0x133cb        0x1        port-channel1589

0x133cc        0x1        port-channel1063

0x133cd        0x1        port-channel1654

0x133ce        0x1        port-channel1652

0x133d4        0x1        port-channel1520

0x133d5        0x1        port-channel1560

0x133d6        0x1        port-channel1561

0x133d7        0x506        Ethernet167/1/4

0x138dd        0x506        Ethernet167/1/2

0x13de3        0x403        Ethernet165/1/2

0x141e6        0x403        Ethernet151/1/1

<snip>

Opmerking: De twee bovenstaande opdrachten bieden onjuiste LDB-waarden voor N7K-M132XP-12 (niet XL) in NX-OS 6.0.3 en 5.2.4.

NX-OS 5.2.5 en 6.1 zullen dit corrigeren.

Probleem: VLAN gaat naar de status geschorst door LDB-toewijzing faalt op een Nexus 7000 met verbonden Nexus 2000 fabric extenders.

Symptomen:

1. Foutenmelding in logs geeft aan dat LDB-toewijzing is mislukt

2015 Feb  3 00:01:27.260 N7k1 %ETHPORT-5-IF_SEQ_ERROR: Error ("LDB Allocation Failed") communicating with MTS_SAP_ELTM for opcode MTS_OPC_ETHPM_PORT_LOGICAL_BRINGUP (RID_PORT: port-channel1001)

2015 Feb  3 00:01:27.261 N7k1 %ETHPORT-3-IF_ERROR_VLANS_SUSPENDED: VLANs 268,1261-1262,1268 on Interface port-channel1001 are being suspended. (Reason: LDB Allocation Failed)

2. Connectiviteit verloren aan meerdere hosts verbonden met FEX

3. Uitvoer van show interface status err-VLAN’s toont dat VLAN’s zijn geschorst door LDB mislukte toewijzing

N7kA# show interface status err-vlans

--------------------------------------------------------------------------------

Port         Name               Err-Vlans                     Status

--------------------------------------------------------------------------------

Po1001       ***dcn2pclx01a**   268,1261-1262,1268            LDB Allocation

*LOG                                             Failed

Oplossing

Dit is een hardware-limitering gekoppeld aan de linecard, aangezien deze kwestie niet door software-upgrades wordt aangepakt.

De aanbeveling is VLAN's van HIF te verminderen of de marges van VLAN op FEX HIF te verminderen om het totale aantal LDB-items te verminderen.

Elke VLAN-instantie op elke interface consumeert LDB-items (bijvoorbeeld als portkanaal 1 100 VLAN's gedefinieerd heeft en vier fysieke poorten in het portkanaal, is het totale aantal gebruikte LDB-items 400, 100 instanties per poort).