Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

VTEP-1

VTEP-2

Verifiëren

Uitgangen van voorbeeld

VTEP-1

VTEP-2

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie van Virtual Extensible LAN (VXLAN) Flood en Learn op Nexus 7000 Series-switches.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Multicast voor routing concepten zoals Rendezvous Point (RP) en Platform Independent Multicast (PIM).

- VXLAN-concepten

Opmerking: Dit document gaat ervan uit dat de IP-routing en multicast routing voorafgaand aan de VXLAN-configuratie zijn ingesteld.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- N77-C7710

- N77-F348XP-23

- N77-F324FQ-25

Opmerking: N77K is actief op softwarerelease 7.2(0)D1(1).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Deze configuraties zijn specifiek voor het VXLAN-gedeelte van de configuratie. Deze configuraties veronderstellen volledige bereikbaarheid aan alle L3 interfaces in de topologie met het routeringsprotocol van uw keuze. De statische routing wordt in dit voorbeeld gebruikt. Het veronderstelt ook dat de multicast routing via deze zelfde L3 interfaces tot stand is gebracht

VTEP-1

feature pim

system bridge-domain 50,75

feature nv overlay

feature interface-vlan

feature vni

vni 5000

vni 7500

ip route 10.10.10.2/32 Ethernet10/1 192.168.1.2

ip pim rp-address 192.168.1.1 group-list 224.0.0.0/4

bridge-domain 50

bridge-domain 75

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50  vni 5000

encapsulation profile vni VSI_75_TO_7500

dot1q 75  vni 7500

bridge-domain 50

member vni 5000

bridge-domain 75

member vni 7500

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

interface Bdi50

no shutdown

ip address 10.50.50.50/24

interface Bdi75

no shutdown

ip address 10.75.75.75/24

interface Ethernet7/17

no switchport

no shutdown

service instance 1 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_50_TO_5000  default

service instance 2 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_75_TO_7500 default

interface Ethernet10/1

no switchport

ip address 192.168.1.1/30

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback10

ip address 10.10.10.1/32

ip pim sparse-mode

Het is belangrijk om op te merken dat de interne interface op het VTEP (Vxlan Tunnel eindpunt) als een Layer 3 poort (geen switchpoort) wordt gevormd. Er is echter geen IP toegewezen. Het is ook belangrijk op te merken dat de BD-waarde die op de VTEP is gedefinieerd, niet hoeft te overeenstemmen met de VLAN-ID die wordt gebruikt om verkeer naar dit apparaat te versturen. Echter, de dot1q aan VNI (VLAN Identifier) mapping, die in het insluitingsprofiel is gedefinieerd, en die onder de servicemonteur op de interne interface wordt opgeroepen, moet overeenkomen met de VLAN-id.

VTEP-2

feature pim

system bridge-domain 50,75

feature nv overlay

feature interface-vlan

feature vni

vni 5000

vni 7500

ip route 10.10.10.1/32 Ethernet10/7 192.168.1.1

ip pim rp-address 192.168.1.1 group-list 224.0.0.0/4

bridge-domain 50

bridge-domain 75

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50  vni 5000

encapsulation profile vni VSI_75_TO_7500

dot1q 75  vni 7500

bridge-domain 50

member vni 5000

bridge-domain 75

member vni 7500

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

interface Bdi50

no shutdown

ip address 10.50.50.51/24

interface Bdi75

no shutdown

ip address 10.75.75.76/24

interface Ethernet7/30

no switchport

no shutdown

service instance 1 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_50_TO_5000  default

service instance 2 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_75_TO_7500 default

interface Ethernet10/7

no switchport

ip address 192.168.1.2/30

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback10

ip address 10.10.10.2/32

ip pim sparse-mode

Het is belangrijk om op te merken dat de interne interface op VTEP als een Layer 3 poort is geconfigureerd (geen schakelpoort). Er is echter geen IP toegewezen. Het is ook belangrijk op te merken dat de BD-waarde die op de VTEP is gedefinieerd, niet hoeft te overeenstemmen met de VLAN-ID die wordt gebruikt om verkeer naar dit apparaat te versturen. Echter, de dot1q aan VNI mapping, die in het insluitingsprofiel wordt gedefinieerd, die onder de serviceinstantie op de interne interface wordt opgeroepen, moet overeenkomen met de VLAN-ID.

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Uitgangen van voorbeeld

Deze output is in een stabiele toestand. De VTEP-peers hebben elkaar ontdekt en er is verkeer tussen de zijkanten en de naden.

VTEP-1

VTEP-1# show nve vni

Codes: CP - Control Plane        DP - Data Plane

UC - Unconfigured         SA - Suppress ARP

Interface VNI      Multicast-group   State Mode Type [BD/VRF]      Flags

--------- -------- ----------------- ----- ---- ------------------ -----

nve1      5000     225.1.1.1         Up    DP   L2 [50]

nve1      7500     227.1.1.1         Up    DP   L2 [75]

VTEP-1# show running-config interface nve 1

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

VTEP-1# show service instance vni detail

VSI: VSI-Ethernet7/17.1

If-index: 0x35310001

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50 vni 5000

Dot1q   VNI     BD

------------------

50      5000    50

VSI: VSI-Ethernet7/17.2

If-index: 0x35310002

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni TEST

dot1q 100 vni 7500

Dot1q   VNI     BD

------------------

100     7500    75

VTEP-1# show bridge-domain

Bridge-domain 50  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain50

Administrative State: UP               Operational State: UP

VSI-Eth7/17.1

vni5000

nve1

Bridge-domain 75  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain75

Administrative State: UP               Operational State: UP

VSI-Eth7/17.2

vni7500

nve1

VTEP-1# show mac address-table dynamic

Note: MAC table entries displayed are getting read from software.

Use the 'hardware-age' keyword to get information related to 'Age'

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link, E -

EVPN entry

(T) - True, (F) - False ,  ~~~ - use 'hardware-age' keyword to retrieve

age info

VLAN/BD   MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 50       547f.eeec.af43    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

* 50       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/17.1

* 50       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

* 75       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/17.2

* 75       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

VTEP-1# show ip mroute detail

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

Total number of routes: 7

Total number of (*,G) routes: 2

Total number of (S,G) routes: 4

Total number of (*,G-prefix) routes: 1

(*, 225.1.1.1/32), uptime: 19:51:28, nve(1) ip(0) pim(1)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 19:51:09, pim, (RPF)

nve1, uptime: 19:51:28, nve

(10.10.10.1/32, 225.1.1.1/32), uptime: 19:51:28, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 19/2274 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.1, internal

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/1, uptime: 19:51:09, pim

(10.10.10.2/32, 225.1.1.1/32), uptime: 18:10:06, pim(1) mrib(1) ip(0)

Data Created: Yes

VXLAN Flags

VXLAN Decap

Stats: 9/846 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.2, internal

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 01:00:32, pim, (RPF)

nve1, uptime: 18:10:06, mrib

(*, 227.1.1.1/32), uptime: 12:52:13, nve(1) ip(0) pim(1)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 12:51:52, pim, (RPF)

nve1, uptime: 12:52:13, nve

(10.10.10.1/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:52:13, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 300/39850 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.1, internal

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/1, uptime: 12:51:52, pim

(10.10.10.2/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:51:34, pim(1) mrib(1) ip(0)

Data Created: Yes

VXLAN Flags

VXLAN Decap

Stats: 22/1928 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.2, internal

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 00:52:14, pim, (RPF)

nve1, uptime: 12:51:34, mrib

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 20:56:33, pim(0) ip(0)

Data Created: No

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

VTEP-1# show ip arp

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router

+ - Adjacencies synced via CFSoE

# - Adjacencies Throttled for Glean

D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table for context default

Total number of entries: 4

Address         Age       MAC Address     Interface

10.50.50.1      00:11:32  547f.eeec.af44  Bdi50

10.50.50.2      00:11:14  547f.eeec.af44  Bdi50

10.75.75.1      00:10:45  547f.eeec.af44  Bdi75

10.75.75.2      00:15:04  547f.eeec.af45  Bdi75

192.168.1.2     00:05:39  547f.eeec.af43  Ethernet10/1

VTEP-1# show ip route

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

192.168.1.0/30, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.1, Eth10/1, [0/0], 20:25:13, direct

192.168.1.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.1, Eth10/1, [0/0], 20:25:13, local

10.10.10.1/32, ubest/mbest: 2/0, attached

*via 10.10.10.1, Lo10, [0/0], 20:25:45, local

*via 10.10.10.1, Lo10, [0/0], 20:25:45, direct

10.10.10.2/32, ubest/mbest: 1/0

*via 1.1.1.2, Eth10/1, [1/0], 20:23:42, static

50.50.50.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.50, Bdi50, [0/0], 01:18:47, direct

50.50.50.50/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.50, Bdi50, [0/0], 01:18:47, local

75.75.75.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.75, Bdi75, [0/0], 01:10:05, direct

75.75.75.75/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.75, Bdi75, [0/0], 01:10:05, local

Opmerking: Al deze output werd verzameld met een volledig netwerk van verkeer dat tussen alle gastheren in de topologie stroomde.

VTEP-2

VTEP-2# show nve vni

Codes: CP - Control Plane        DP - Data Plane

UC - Unconfigured         SA - Suppress ARP

Interface VNI      Multicast-group   State Mode Type [BD/VRF]      Flags

--------- -------- ----------------- ----- ---- ------------------ -----

nve1      5000     225.1.1.1         Up    DP   L2 [50]

nve1      7500     227.1.1.1         Up    DP   L2 [75]

VTEP-2# show running-config interface nve 1

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

VTEP-2# show service instance vni detail

VSI: VSI-Ethernet7/30.1

If-index: 0x3531d001

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50 vni 5000

Dot1q   VNI     BD

------------------

50      5000    50

VSI: VSI-Ethernet7/30.2

If-index: 0x3531d002

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni TEST

dot1q 100 vni 7500

Dot1q   VNI     BD

------------------

100     7500    75

VTEP-2# show bridge-domain

Bridge-domain 50  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain50

Administrative State: UP               Operational State: UP

vni5000

VSI-Eth7/30.1

nve1

Bridge-domain 75  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain75

Administrative State: UP               Operational State: UP

vni7500

VSI-Eth7/30.2

nve1

VTEP-2# show mac address-table dynamic

Note: MAC table entries displayed are getting read from software.

Use the 'hardware-age' keyword to get information related to 'Age'

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link, E -

EVPN entry

(T) - True, (F) - False ,  ~~~ - use 'hardware-age' keyword to retrieve

age info

VLAN/BD   MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 50       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.1

* 50       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/30.1

* 75       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/30.2

* 75       547f.eeec.af48    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.1

VTEP-2# show ip mroute detail

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

Total number of routes: 5

Total number of (*,G) routes: 2

Total number of (S,G) routes: 2

Total number of (*,G-prefix) routes: 1

(*, 225.1.1.1/32), uptime: 19:56:19, nve(1) ip(0) pim(0)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 8/748 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/7, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 1)

nve1, uptime: 19:56:19, nve

(10.10.10.2/32, 225.1.1.1/32), uptime: 19:56:19, nve(0) mrib(0) pim(1) ip(0)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 9/834 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/7, uptime: 18:15:17, pim

(*, 227.1.1.1/32), uptime: 12:57:03, nve(1) ip(0) pim(0)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 10/864 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/7, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 1)

nve1, uptime: 12:57:03, nve

(10.10.10.2/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:57:03, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 30/2648 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/7, uptime: 12:56:45, pim

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 18:20:36, pim(0) ip(0)

Data Created: No

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

VTEP-2# show ip arp

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router

+ - Adjacencies synced via CFSoE

# - Adjacencies Throttled for Glean

D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table for context default

Total number of entries: 4

Address         Age       MAC Address     Interface

10.50.50.1      00:11:30  547f.eeec.af44  Bdi50

10.50.50.2      00:17:07  547f.eeec.af45  Bdi50

10.75.75.1      00:04:14  547f.eeec.af45  Bdi75

10.75.75.2      00:03:24  547f.eeec.af45  Bdi75

192.168.1.1     00:10:52  547f.eeec.af48  Ethernet10/7

VTEP-2# show ip route

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

192.168.1.0/30, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.2, Eth10/7, [0/0], 20:30:24, direct

192.168.1.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.2, Eth10/7, [0/0], 20:30:24, local

10.10.10.1/32, ubest/mbest: 1/0

*via 1.1.1.1, Eth10/7, [1/0], 20:29:48, static

10.10.10.2/32, ubest/mbest: 2/0, attached

*via 10.10.10.2, Lo10, [0/0], 20:29:39, local

*via 10.10.10.2, Lo10, [0/0], 20:29:39, direct

50.50.50.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.51, Bdi50, [0/0], 01:22:50, direct

50.50.50.51/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.51, Bdi50, [0/0], 01:22:50, local

75.75.75.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.76, Bdi75, [0/0], 01:14:50, direct

75.75.75.76/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.76, Bdi75, [0/0], 01:14:50, local

Opmerking: Al deze output werd verzameld met een volledig netwerk van verkeer dat tussen alle gastheren in de topologie stroomde.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.