Inhoud

Inleiding

Probleem: SpineControlBus-falen

Oplossing

Probleem: Slechte klokken gevonden op NVRAM

Oplossing

Probleem: Module 9 Compacte Flitser

Oplossing

Probleem: N7K-M132XP-12 Test op lijnkaart

Oplossing

Probleem: N7K-M132XP-12-lijnkaartMODULE-4-MOD_WAARSCHUWING

Oplossing

Probleem: N7K-M224XP-23L voert een sync-verliesfout in

Oplossing

Probleem: N7K-F248XP-25 PrimairBootROM en SecondaryBootROM-testfouten

Oplossing

Probleem: Temperatuursensor-storing

Oplossing

Probleem: Xbar Error/C7010-FAB-1 in Power Down toestand

Oplossing

Probleem: N7K-C7010-FAN-F mislukte ventilatormodule

Oplossing

Probleem: %PLATFORM-2-PS_CAPACITY_CHANGE voedingseenheid

Oplossing

Probleem: %PLATFORM-5-PS_STATUS: Voedingseenheid X PS_FAIL-arm

Oplossing

Probleem: Voedingsprobleem op FEX

Oplossing

Probleem: N7K-AC-6,0 KW voedingseenheid wordt als defect gemeld

Oplossing

Probleem: Software pakketjes drogen

Oplossing

Probleem: USER-2-SYSTEM_MSG FIPS systeemfout bij zelftest

Oplossing

Inleiding

Dit document biedt een korte uitleg en oplossingen voor gebruikelijke hardware- en architectuurproblemen voor Cisco Nexus 7000 Series-switches die Cisco NX-OS-systeemsoftware gebruiken.

Opmerking: De exacte indeling van de syslogan en de foutmeldingen die in dit document worden beschreven, kunnen enigszins verschillen. De variatie is afhankelijk van de softwarerelease die op de Supervisor Engine draait.

Probleem: SpineControlBus-falen

De ruggengraattest heeft geen resultaat voor de Nexus 7000 supervisor:

Nexus7000# show module internal exceptionlog module 5

...

System Errorcode  : 0x418b0022 Spine control test failed

Error Type        : Warning

PhyPortLayer      : 0x0

Port(s) Affected  : none

Error Description : Module 10 Spine Control Bus test Failed

...

11) SpineControlBus E

Error code ------------------> DIAG TEST ERR DISABLE

Total run count -------------> 1597800

Last test execution time ----> Mon May 27 21:57:17 2013

First test failure time -----> Sun Nov 20 00:30:55 2011

Last test failure time ------> Mon May 27 21:57:17 2013

Last test pass time ---------> Mon May 27 21:56:47 2013

Total failure count ---------> 33

Consecutive failure count ---> 1

Last failure reason ---------> Spine control test failed

Oplossing

Dit probleem heeft te maken met Cisco bug-ID CSCuc72466. Raadpleeg Nexus 7000 FAQ: Wat is de aanbevolen actie die moet worden ondernomen wanneer de SpineControlBus-test mislukt?.

Probleem: Slechte klokken gevonden op NVRAM

NVRAM fouten verschijnen in diagnostische gebeurtenissen:

Nexus7000#show diagnostic events

1) Event:E_DEBUG, length:97, at 9664 usecs after Wed Dec  5 01:03:42 2012

[103] Event_ERROR: TestName->NVRAM TestingType->health monitoring module->5

Result->fail Reason->

#show diagnostic result module 5 test NVRAM detail

4) NVRAM-------------------------> E

Error code ------------------> DIAG TEST ERR DISABLE

Total run count -------------> 52596

Last test execution time ----> Wed Dec  5 01:03:41 2012

First test failure time -----> Tue Dec  4 23:28:45 2012

Last test failure time ------> Wed Dec  5 01:03:42 2012

Last test pass time ---------> Tue Dec  4 23:23:41 2012

Total failure count ---------> 20

Consecutive failure count ---> 20

Last failure reason ---------> Bad blocks found on nvram

Dit is een hardwareprobleem, een storing van Supervisor Engine, of een probleem van voorbijgaande aard.

Oplossing

1. Herhaal de NVRAM-test om te zien of dit een vals alarm is. Voer deze opdrachten in om de diagnostische test uit te schakelen en opnieuw in te schakelen (bijvoorbeeld als dit wordt gegeven voor probleemmodule 5):

- geen diagnostische monitormodule 5 test NVRAM

- diagnostische monitormodule 5 test NVRAM

Voer de opdracht voor het diagnostische resultaat voor show Module 5 test NVRAM detail in om de resultaten van de test opdracht te zien.

2. Als de NVRAM test opnieuw faalt hervat de module 5. Neem het resultaat van de show diagnostische resultaat module 5 en show module opdrachten van de module in acht.

3. Als de module opnieuw faalt, verhoog dan een verzoek van de Vergunning van het Terugkeermateriaal (RMA) om de Supervisor in de probleemsleuf.

Probleem: Module 9 Compacte Flitser

Een of al deze zijn gezien op Supervisor 2/Supervisor 2E:

- Foutbericht:
DEVICE_TEST-2-COMPACT_FLASH_FAIL: Module 5 has failed test CompactFlash

20 times on device Compact Flash due to error The compact flash power test failed.

- Kan configuratie niet opslaan.

- Tekortkomingen bij diagnostische tests:
Test results: (. = Pass, F = Fail, I = Incomplete,

U = Untested, A = Abort, E = Error disabled)

7) CompactFlash E

Error code ------------------> DIAG TEST ERR DISABLE

Total run count -------------> 23302

Last test execution time ----> Sun Apr 13 10:07:30 2014

First test failure time -----> Sun Apr 13 00:37:41 2014

Last test failure time ------> Sun Apr 13 10:07:40 2014

Last test pass time ---------> Sun Apr 13 00:07:41 2014

Total failure count ---------> 20

Consecutive failure count ---> 20

Last failure reason ---------> The compact flash power test

failed

Next Execution time ---------> Sun Apr 13 10:37:30 2014

Root-oorzaak

De tweede generatie Nexus 7000 Supervisors worden meegeleverd met twee identieke e-USB-knipperingen voor redundantie. De flitsen bieden een opslagplaats voor flitser, configuraties en andere relevante informatie. Deze twee flitsen worden hergeconfigureerd als een Redundant Array of Independent Disks (RAID) 1-array die interne mirroring implementeert. Met de redundantie kan een supervisor met het verlies van één van de flitsen maar niet allebei functioneren.

Er zijn een paar voorbeelden in het veld waar één of beide knipperingen door de inval-software gedurende een periode van enkele maanden of jaren in gebruik als slecht worden gemarkeerd. Een reset/herstart van het toetsenbord herontdekt deze mislukte flitsen zijn gezond bij de volgende opstarten.

Oplossing

Voltooi deze stappen om te controleren of dit een hardwarekwestie is of niet:

1. Herstel de probleemsupervisor, indien mogelijk.

2. Als de kwestie na het opnieuw laden wordt gezien, hebt u een hardwarevervanging nodig.

3. Als de kwestie door herlading wordt gerepareerd, is de oorzaak gerelateerd aan Cisco bug-ID CSCus22805.

Probleem: N7K-M132XP-12 Test op lijnkaart

De linecard meldt een diagnostische storing door een Port Loopback-test-storing 10 keer na elkaar:

DIAG_PORT_LB-2-PORTLOOPBACK_TEST_FAIL  Module:16 Test:PortLoopback

failed 10 consecutive times. Faulty module:Module 16 affected ports:5,7

Error:Loopback test failed. Packets lost on the LC at the Queueing engine ASIC

MODULE-4-MOD_WARNING  Module 16 (serial: XXXX) reported warning on

ports 16/5-16/5 (Ethernet) due to Loopback test failed.

Packets lost on the LC at the Queueing engine ASIC in device 78

(device error 0x41830059)

Root-oorzaak

Dit is een waarschuwingsbericht en geeft in de meeste gevallen een hardwareprobleem aan met de poort.

Oplossing

Eerst controleren op Cisco bug-ID CSCtn8109 en Cisco bug-ID CSCti95293, omdat dit een softwareprobleem kan zijn.

Herstelt eerst de module om de kaart te herinitialiseren en start opnieuw het opstarten van hardware-gezondheidstests. Als de diagnostische tests nog steeds een storing voor dezelfde kaart laten zien, vervangt u de kaart.

Pas de kaart op een handig moment opnieuw op en verzamel de uitgangen van deze opdrachten:

- logboek weergeven

- demonstratiemodule

- alle details van de diagrammenmodule tonen

U kunt ook alleen deze specifieke test opnieuw uitvoeren en de kaart niet opnieuw laden. Dit voorbeeld toont module 16:

show diagnostic result module 16

diagnostic clear result module all

(config)# no diagnostic monitor module 16 test 5

(config)# diagnostic monitor module 16 test 5

diagnostic start module 16 test 5

show diagnostic result module 16 test 5

Probleem: N7K-M132XP-12-lijnkaartMODULE-4-MOD_WAARSCHUWING

Deze fouten verschijnen en er is een mogelijke herlading van de module:

2013 Mar 27 00:40:23 DC3-7000-PRODD2-A23  MODULE-4-MOD_WARNING

Module 9 (serial: XXX) reported warning on ports 9/1-9/3 (Unknown)

due to BE2 Arbiter experienced an error in device 65 (device error 0xc410f613)

Root-oorzaak

Dit is een hardwarestoring veroorzaakt door pariteitsfouten of hardwareproblemen op de dochterkaart.

Oplossing

1. Controleer de uitvoer van deze opdrachten:

- show version

- module X met systeemvernieuwing tonen

- vastlegging aan boord van interne reset tonen

- module interne gebeurtenis historie-module X tonen

- toonlogboek

2. Als uw versie van Cisco NS-OX eerder is dan versie 4.2, upgrade naar een nieuwe versie om er zeker van te zijn dat oplossingen voor deze softwaretekortkomingen zijn geïntegreerd (minimaliseer de mogelijkheid van pariteitsfouten):

- Cisco bug ID CSCso7230 L1 D-cache-enabled 8541 CPU-crashes met L1 D-cache-pariteitsfouten

- Cisco bug-ID CSCsr90831 - L1 D-cache-enabled 8541 CPU-crashes met L1 D-cache Push parity-fouten

3. Als de fouten herhaaldelijk voorkomen, hervat u de kaart en de monitor.

4. Als de fouten nog steeds herhalen, vervangt u de probleemmodule.

Aanvullende bekende softwaredefect

Cisco bug-id CSCtb9876

Probleem: N7K-M224XP-23L voert een sync-verliesfout in

Deze fouten verschijnen in de module:

%MODULE-4-MOD_WARNING: Module # (Serial number: XXXX) reported warning

Ethernet#/# due to chico serdes sync loss in device DEV_SKYTRAIN

(device error 0xc9003600)

Root-oorzaak

Deze fouten duiden erop dat er een sync-verlieskwestie is tussen module # en de Xbar/ASIC. In de meeste gevallen is de oorzaak een hardwarestoring van de module.

Als uw versie van Cisco NS-OX eerder is dan 6.1(4) en het bericht niet ononderbroken wordt weergegeven, kan dit worden beïnvloed door Cisco bug ID CSCud91672. De oorzaak van het defect is dat de NX-OS instellingen voor de reeks anders zijn dan diagnostische instellingen op de twee kanalen tussen SKT <—>SAC.

Oplossing

Verzamel de uitvoer van deze opdrachten:

- show version

- demonstratiemodule

- show run

- module interne gebeurtenis historie-module X tonen

- module interne activiteit module X

- module interne uitzondering-logmodule X tonen

- fouten in interne gebeurtenissen van de module weergeven

- show logging last 200

- houtkapnvracht tonen

upgrade van de switch naar NS-OX versie 6.1(4) of hoger om de oorzaak van het defect te isoleren.

Voer deze test uit om te bevestigen of de kaart defect is in plaats van de bar of de chassissleuf:

1. Verplaats de probleemmodule naar een andere vrije sleuf in het chassis.

2. Als u een reservemodule hebt, plaats deze dan in een probleemsleuf.

3. Als de fouten niet na stap 1 worden gezien, steek dan de module terug in de probleemsleuf en controleer of.

Probleem: N7K-F248XP-25 PrimairBootROM en SecondaryBootROM-testfouten

Module N7K-F248XP-25 faalt zowel in de tests PrimairBootROM als in de tests SecondaryBootROM:

show module internal exceptionlog module 1 | i Error|xception

********* Exception info for module 1 ********

exception information --- exception instance 1 ----

Error Description : Secondary BootROM test failed

exception information --- exception instance 2 ----

Error Description : Primary BootROM test failed

Root-oorzaak

Dit wordt meestal waargenomen door geprogrammeerde bestandsinfectie of door het falen van de linecard hardware.

Oplossing

Cisco bug-ID CSCuf82089 voegt code toe om beschrijvere informatie over dergelijke fouten voor een betere diagnostiek te tonen. Bijvoorbeeld, het toont een mislukt component in plaats van een momenteel nul waarde.

In sommige gevallen wordt het probleem veroorzaakt door geprogrammeerde corruptie in de module. Typ de installatiemodule X bios gedwongen opdracht om dit op te lossen. Merk op dat deze opdracht de service kan beïnvloeden. De aanbeveling bestaat erin deze slechts gedurende een onderhoudsperiode uit te voeren.

Voltooi deze stappen om het probleem op te lossen:

1. Stel een onderhoudsvenster in en voer de installatiemodule X bio-opdracht als mogelijke oplossing in. Voer deze opdracht alleen in tijdens een onderhoudsvenster om mogelijke serviceresultaten te vermijden.

2. Als stap 1 niet helpt of het niet mogelijk is om een onderhoudsvenster voor deze actie te hebben, vervang de module. Deze voorbeelduitvoer toont een mislukte poging:

Nexus7000# install module 1 bios forced

Warning: Installing Bios forcefully...!

Warning: Please do not remove or power off the module at this time

Upgrading primary bios

Started bios programming .... please wait

[#                            0%                             ]

BIOS install failed for module 1, Error=0x40710027(BIOS flash-type verify failed)

BIOS is OK ...

Please try the command again...

Probleem: Temperatuursensor-storing

Deze fout is te zien op het platform:

%PLATFORM-4-MOD_TEMPFAIL: Module-2 temperature sensor 7 failed

Root-oorzaak

Dit is een periodiek probleem met het temperatuur/spanningsblok in de ASIC onder bepaalde omstandigheden als gevolg van interne ASIC-timing. Cisco bug-ID CSCtw79052 beschrijft de bekende oorzaak voor deze kwestie.

Dit is een tijdprobleem tussen de ASIC die de temperatuur intern aansluit en de software die het geldige bit bemonstert. Het probleem is dat het op een van de 12 Clipperinstanties kan klikken. Dit probleem wordt niet in het bijzonder veroorzaakt en het duurt steeds voort. Dit probleem heeft geen invloed op de service en het is een probleem omdat de logica van het lezen van de temperatuur een probleem heeft dat meer pogingen in het stuurprogramma vereist.

Oplossing

Verzamel de uitvoer van deze opdrachten en controleer deze tegen Cisco bug-ID CSCtw79052:

- show version

- env-temperatuur tonen

- spruitmodule <module #>

- Nexus# attach module <module #>

- <module#>#show hardware interne de gebeurtenissen van de sensor en gebeurtenissen in de geschiedenis

Probleem: Xbar Error/C7010-FAB-1 in Power Down toestand

De C7010-FAB-1 staat in een stroomuitval en deze fouten verschijnen:

%PLATFORM-3-EJECTOR_STAT_CHANGED: Ejectors' status in slot 13 has changed,

Left Ejector is OPEN, Right Ejector is CLOSE

%PLATFORM-3-EJECTOR_STAT_CHANGED: Ejectors' status in slot 13 has changed,

Left Ejector is OPEN, Right Ejector is OPEN

%PLATFORM-2-XBAR_REMOVE: Xbar 3 removed (Serial number XXX)

Xbar Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

3    0      Fabric Module                       N/A                powered-dn

?

Xbar Power-Status  Reason

---  ------------  ---------------------------

3    powered-dn     failure(powered-down) since maximum number of bringups were exceeded

U kunt ook ASIC-fouten in de balk weergeven:

%MODULE-4-MOD_WARNING: Module 15 (serial: XXX) reported warning due to

X-bar Interface ASIC Error in device 70 (device error 0xc4600248)

%OC_USD-SLOT15-2-RF_CRC: OC2 received packets with CRC error from MOD 15

through XBAR slot 3/inst 2

Root-oorzaak

Dit probleem is het gevolg van een defecte of een slecht gemonteerde xbar-module of een slechte chassissleuf.

Oplossing

1. Controleer de uitvoer van deze opdrachten:

- show version

- demonstratiemodule

- demonstreren

- houtkapnvracht tonen

- toon module intern uitzonderinglog

- module interne gebeurtenis-historie weergeven

- toonkern

- systeem opnieuw instellen

- omgeving tonen | in xbar

- Toon systeem intern platform interne gebeurtenis historie xbar X is xbar #

- fouten in interne xbar-client-interne gebeurtenissen van het systeem weergeven

- systeeminterne xbar tonen allen

- fouten in interne xbar-gebeurtenissen van het systeem weergeven

2. Voer een harde herhaling van de xbar module uit en controleer de status.

3. Als de herwerking mislukt, test de bar in een andere sleuf of test dezelfde sleuf met een andere balkmodule om er zeker van te zijn dat het chassis in orde is.

4. Vervang de defecte hardware op basis van de tests die in stap 2 en 3 zijn uitgevoerd.

Probleem: N7K-C7010-FAN-F mislukte ventilatormodule

Een of meer van deze verschijnselen van leverfalen worden waargenomen:

%PLATFORM-5-FAN_STATUS: Fan module 3 (Serial number XXX)

Fan3(fab_fan1) current-status is  FAN_FAIL

Nexus 7000#show environment fan

Fan3(fab_fan1)  N7K-C7010-FAN-F    1.1     Failure (Failed Fanlets: 2 6 7 8 9 10 14 15 )

Fan4(fab_fan2)  N7K-C7010-FAN-F    1.1     Ok

...

#show hardware

----------------------------------

Chassis has 4 Fan slots

----------------------------------

Fan3(fab_fan1) failed

Model number is N7K-C7010-FAN-F

...

Root-oorzaak

In de meeste gevallen is dit een storing van de ventilator of de chassissleuf.

Oplossing

1. Controleer de uitvoer van deze opdrachten:

- show version

- demonstratiemodule

- inventaris

- toonlogboek

- log nvram tonen

- show environment fan

2. Test deze N7K-C7010-FAN-F in een ander goed chassis.

3. Vervang de ventilator of het chassis op basis van de resultaten van stap 1 en 2.

Probleem: %PLATFORM-2-PS_CAPACITY_CHANGE voedingseenheid

Zorgen voor capaciteitswijzigingen, soms zeer vaak.

%PLATFORM-2-PS_CAPACITY_CHANGE: Power supply PS2 changed its capacity.

possibly due to On/Off or power cable removal/

2013 Oct 17 17:06:40 ... last message repeated 14 times

Root-oorzaak

Dit probleem is het gevolg van een defect of een defect aan de stroomkabel of een storing in de stroomtoevoer.

Oplossing

Controleer de uitvoer van de opdracht voor env-voedingsdetails en onderzoek de voedingsstatus. In dit voorbeeld wordt de uitvoer van beide akkoorden aangesloten, maar de tweede toont slechts een capaciteit van 1200 W in plaats van 3000 W en het moet zijn voor de 220V AC op N7K-AC-6,0KW. De stroombron testte OK. Vervang de voedingseenheid.

PS_2 total capacity:    4200 W   Voltage:50Vchord 1    capacity:    3000 W chord 1

connected to 110v AC chord 2    capacity:    1200 W chord 2    connected to 220v AC

Probleem: %PLATFORM-5-PS_STATUS: Voedingseenheid X PS_FAIL-arm

Deze waarschuwing verschijnt op het platform:

%PLATFORM-5-PS_STATUS: PowerSupply 3 current-status is PS_FAIL

%PLATFORM-2-PS_FAIL: Power supply 3 failed or shut down (Serial number xxxxx)

Root-oorzaak

Deze waarschuwing is het gevolg van een defect of een defect aan de stroomkabel of een storing in de stroomtoevoer.

Oplossing

1. Controleer de uitvoer van deze opdrachten:

- details van de stroomsterkte van het milieu tonen

- toonvermogen

2. Herhaal de mislukte stroomtoevoer. Gebruik de overtollige elektriciteitstoevoer om te voorkomen dat de stroom offline gaat.

3. Geef een RMA voor de stroomtoevoer. Gebruik de overtollige elektriciteitstoevoer om te voorkomen dat de stroom offline gaat.

Referenties

Cisco Nexus 7000 Series Voedingsredundantie

Probleem: Voedingsprobleem op FEX

Deze alarmen worden weergegeven voor de FEX-voeding:

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Module 1: Runtime diag detected major event:

Voltage failure on power supply: 1

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 System minor alarm on power

supply 1: failed

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Recovered: System minor alarm

on power supply 1: failed

Oplossing

Controleer op hardware- en stroomproblemen. Als u een softwareprobleem hebt, gaan de foutmeldingen door, zelfs nadat u hardware hebt vervangen.

Methoden om deze problemen op te lossen zijn:

1. Herhaal de FEX-voedingseenheid. Gebruik de overtollige elektriciteitstoevoer om te voorkomen dat de stroom offline gaat.

2. Geef de RMA voor de FEX-voeding door. Gebruik de overtollige elektriciteitstoevoer om te voorkomen dat de stroom offline gaat.

3. Herhaal deze stappen voor de tweede stroomtoevoer.

Bekijk deze vragen om te helpen de omstandigheden van de fout te definiëren:

1. Hoeveel FEX-stroomtoevoer is aangetast?

2. Voor een klein alarm ruilde je de invoerbron en maakte dat verschil?

3. Hebt u andere FEX-voedingsbronnen die problemen hebben?

4. Heb je nog andere dozen van dezelfde energiebron?

5. Heb je het snoer vervangen?

6. Was er een stroomgolf of uitval in het milieu?

Verzamel uitvoer van deze opdrachten om de fouten te onderzoeken:

- show sprumfex 100

- logboek weergeven | niet langer

- show tech fex 100 | niet langer

- bijlage fex 100

- perronesoftware tonen

Onbekend softwaredefect

Cisco bug-id CSCtr7620

Probleem: N7K-AC-6,0 KW voedingseenheid wordt als defect gemeld

Emerson-voedingen N7K-AC-6,0KW worden gemeld als Fail/Zak, maar de schakelaar werkt prima en de niet-0 werkelijke output wordt gezien voor de probleemvoeding.

Root-oorzaak

Bij een voorziening met beide actieve ingangen, wanneer een ingang binnen 1,5 seconden wordt losgekoppeld, opnieuw wordt aangesloten en wordt losgekoppeld, kan de toevoer een onderspanningsfout vergrendelen en kan NX-OS de stroomtoevoer aangeven als dit mislukt is. Bij een andere variatie, op een toevoer met twee ingangen, verwijdert u één ingang en wacht 20 tot 30 seconden. De voeding kan met tussenpozen het alarm voor de interne fout instellen en NX-OS meldt dat de stroomtoevoer defect is.

Cisco bug-ID CSC78612 brengt wijzigingen in de firmware op de voedingseenheden om het probleem op te lossen.

Cisco bug-ID CSCuc86262 voegt een softwareverbetering toe om te herstellen van deze valse fouten. NX-OS controleert nu autonoom de status van de voedingseenheid (PSU) en wijzigt deze in de juiste status indien de gerapporteerde staat afwijkt van de werkelijke toestand.

Oplossing

Typ de opdracht Geef env-vermogensdetails op en controleer de eigenlijke uitvoer om de valse fout te controleren:

Nexus7000# show env power

Power Supply:

Voltage: 50 Volts

Power Actual Total

Supply Model Output Capacity Status

(Watts ) (Watts )

------- ------------------- ----------- ----------- --------------

1 N7K-AC-6.0KW 0 W 0 W Shutdown

2 N7K-AC-6.0KW 3888 W 6000 W Fail/Shut

De verkeerde Fail/Dip-status wordt gewist wanneer u de PSU uitzet of uitzet.

Cisco bug-ID CSC78612 brengt wijzigingen in de firmware op de PSU aan. De software is verbeterd door Cisco bug ID CSCuc86262 die herstelt van valse/afgesloten meldingen met de correctie van de valse bits als de stroomtoevoer in uitvoering normaal werkt. NX-OS-versies 5.2(9), 6.1(3), 6.2(2) en hebben later de versterking die een RMA vermijdt.

Probleem: Software pakketjes drogen

Een deel van de grote pakketten wordt gedropt wanneer er een hoog aantal IP-pakketten is met een lengte die langer is dan de geconfigureerde MTU op de noodopinterface van het pakket.

Root-oorzaak

Dit wordt verwacht. Wanneer het systeem een IP-pakket met een lengte langer dan de geconfigureerde MTU op de noodopdracht van het pakket ontvangt, stuurt het systeem dit pakket naar het besturingsplane, dat voor de fragmentatie zorgt. In NX-OS 4.1.3 en later wordt een snelheidsbeperking op dergelijke gepunte pakketten toegepast. Dit beperkt het standaard tot maximaal 500 pps.

Oplossing

Dit is een bekend softwaredefect in Cisco bug-id CSCsu01048.

Probleem: USER-2-SYSTEM_MSG FIPS systeemfout bij zelftest

De "USER-2-SYSTEM_MSG FIPS zelftest mislukking in DCOS_rand - netstack" foutmeldingen.

Root-oorzaak

Wanneer een willekeurig nummer wordt gegenereerd, wordt de conditiontional Random Number Generator (CRNG)-zelftest uitgevoerd. Als de test faalt, wordt een syslogbericht geregistreerd. Dit gebeurt overeenkomstig de aanbevelingen van de Federal Information Processing Standards (FIPS). De gevolgen hiervan zijn echter onschadelijk, aangezien het willekeurige aantal weer wordt gegenereerd.

In NX-OS zijn er twee typen willekeurige nummergeneratoren (RNG's):

- FIPS RNG die wordt geïmplementeerd in de cryptobibliotheek van OpenSSL

- Niet-FIPS RNG dat de linux RNG is

Volgens FIPS moeten alle RNG’s de voorwaardelijke Random Number Generator Test (CRNGT) uitvoeren. De test vergelijkt het huidige gegenereerde willekeurig nummer met het vorige. Als de getallen hetzelfde zijn, wordt er een syslogbericht gegenereerd en wordt er een extra willekeurig nummer gegenereerd.

De test wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het willekeurige nummer uniek is. Er is geen functionele impact aangezien het aantal wordt geregenereerd.

Oplossing

Dit bericht is onschadelijk voor de werking van het systeem. Vanaf Cisco NX-OS versie 5.2x en hoger wordt de ernst van het bericht minder dan 2 zodat het niet langer gezien wordt bij de standaardlogconfiguratie. Dit loggen vindt plaats als deel van interne zelftesten van NX-OS voor verschillende functies in de schakelaar.

Dit is een bekend softwarefout in Cisco bug-ID CSCtn70083.