Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Scenario

Verwante Cisco-id’s

Inleiding

Dit document bespreekt een gemeenschappelijk scenario voor Overlay Transport Virtualization (OTV), waarbij de site-VLAN niet online komt of het Authoriative Edge Devices (AED) geen reeks VLAN's doorstuurt, en de stappen om dit scenario problemen op te lossen.

Achtergrondinformatie

Dit document is gebaseerd op een instellingen met meerdere processors voor zowel unicast als multicast OTV.

Scenario

AED wordt niet actief voor een VLAN.

1. Typ de opdracht tonen en controleer of er fouten zijn. 'Site-ID mismatch' is bijvoorbeeld problematisch.

2. Typ de opdracht tegenoverliggende site en bevestig de 'System-ID'.
Dit wordt gebruikt om de AED te selecteren zodat u weet wat voor elk VLAN actief zou moeten zijn.

RTP-OTV1# show otv site

[snip]

System-ID 8478.ac0b.6044

Site-Identifier aaaa.aaaa.aaaa

Site-VLAN 6 State is Up

Site Information for Overlay1:

Local device is AED-Capable

Neighbor Edge Devices in Site: 1

Hostname   System-ID   Adjacency-   Adjacency-     AED-

State     Uptime         Capable

-------------------------------------------------------------

RTP-OTV1  8478.ac0c.7b44   Full       1w6d           Yes

3. Bevestig dat de site-VLAN op beide OTV Virtual Devices (VDC’s) op die website hetzelfde is.
Nexus-otv# show run | in "site-vlan"

otv site-vlan 7

De beste praktijk is om verschillende site-VLAN's per site te gebruiken.

4. Controleer de STP-status (Spanning Tree Protocol) van de site-VLAN in alle switches in het pad tussen OTV VDC’s. Het moet op Layer 2 (L2) poorten naar de agg worden doorgestuurd en de agg moet ook zijn havens tussen VDC's laten doorsturen.
Nexus-otv# show spanning-tree vlan 7

[snip]

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1              Root FWD 1         128.4096 Network P2p

5. Controleer de eventgeschiedenis om te verifiëren dat de hellos van de andere AED op de lokale plaats door zowel de overlay als de site-VLAN komen en dat de lokale AED twee keer verstuurt.
RTP-OTV1# show otv isis internal event-history iih | in "IIH"

2015 Mar 26 14:35:09.227474 isis_otv default [14312]: [14321]:

Send L1 LAN IIH over Overlay1 len 1397    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

2015 Mar 26 14:35:08.803200 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over Overlay1 from      SJ-OTV1 (8478.ac0c.7b47) len 1397 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.434157 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over site-vlan from    RTP-OTV1 (8478.ac0c.7b44) len 1497 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.345369 isis_otv default [14312]:

[14321]: Send L1 LAN IIH over site-vlan len 1497    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

Opmerking: Als de site VLAN op beide sites hetzelfde is en u kunt de e-mails van de ene site naar de andere overschakelen, dan detecteert OTV de verschillende site-ID en inactiveert u de VLAN’s om één site te sluiten. Dit wordt ingevuld om een L2-lus te vermijden. Typ de opdracht Uitvoer tonen voor verificatie. Er moet een 'site-ID mismatch' worden weergegeven als dit gebeurt. U kunt de site-VLAN wijzigen of de loop voor de site-VLAN stoppen om de kwestie te corrigeren. AED kan dan worden opgevoed.

6. Controleer de statistieken om na te gaan of de hellos in de loketten worden ontvangen.
RTP-OTV1# show otv isis site statistics | begin PDU

OTV-IS-IS PDU statistics for site-vlan:

PDU         Received     Sent          RcvAuthErr    OtherRcvErr   ReTransmit

LAN-IIH     91697        91700             0              0             n/a <<<<<<

RTP-OTV2# show otv isis traffic

OTV-IS-IS process: default

VPN: Overlay1

OTV-IS-IS Traffic:

PDU           Received     Sent    RcvAuthErr  OtherRcvErr ReTransmit

LAN-IIH        85530   23298                0               0           n/a <<<<<<

7. Controleer de normale nummers om er zeker van te zijn dat ze correct zijn toegewezen:
////////////////////////////////////// Note //////////////////////////////////////

Lower IS-IS System-ID (Ordinal 0) = AED for EVEN VLANs

Higher IS-IS System-ID (Ordinal 1) = AED for ODD VLANs

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RTP-OTV1# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:2 local-present:1

System-ID           Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

8478.ac0b.6044      1w6d       0        1

* 8478.ac0c.7b44  1w6d       1        1 <<<<< active for ordinal 1,

so this VDC should be AED for odd VLANs

RTP-OTV2# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:0 local-present:1

System-ID            Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

* 8478.ac0b.6044  1w6d       0        1 <<<< active for ordinal 0,

so this VDC should be AED for even VLANs

8478.ac0c.7b44       1w6d       0        1

RTP-OTV1# show otv vlan

OTV Extended VLANs and Edge Device State Information (* - AED)

Legend:

(NA) - Non AED, (VD) - Vlan Disabled, (OD) - Overlay Down

(DH) - Delete Holddown, (HW) - HW: State Down

(NFC) - Not Forward Capable

VLAN   Auth. Edge Device      Vlan State     Overlay

---- -------------------- ----------- -------

190     RTP-OTV2               inactive(NA)  Overlay1

191*    RTP-OTV1              active           Overlay1 <<< This AED

is active for odd vlans as expected

Opmerking: Houd Cisco bug-ID CSCur30401 in gedachten als u op gewone media kijkt!

Verwante Cisco-id’s

- Cisco bug-ID CSCum54509 - release 6.2(6), nabijheid van sites hangen in gedeeltelijke toestand omdat F Series lijnkaartpakketten bestemd voor 100.0cdf.dfdf niet overstroomd zijn naar Bridge Domain (BD)

- Cisco bug ID CSCur30401 - In 'Show otv site detail' is bij alle switches 0