Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configuratie

Netwerkdiagram

Fysiek netwerk

Logische VSAN-weergave

Platformconfiguraties

Nexus 5000 switch

QoS-configuratie (Quality of Service)

UCS Manager

NetApp

Verificatie

Controleer de status van VFC-interfaces

Controleer of NetApp en UCS in de fabric zijn vastgelegd

Problemen oplossen

Geconfigureerde functies

Configuratie VLAN en VSAN

Spanning Tree en FCoE VLAN’s

VPC en FCoE VLAN’s

Priority Flow Control-status

VSAN-lidmaatschap

Bekende en vaak voorkomende problemen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft een Nexus 5000 in een Virtual Port Channel (VPC)-configuratie naar een NetApp-opslag om Fibre Channel over Ethernet (FCoE) te realiseren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan bekend te zijn met Unified Computing System (UCS) en Nexus 5000.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- 2x Nexus 5548 - draait NXOS 5.2. Bdsol-n5548-05 en -06-.

- 2x UCS 6248 fabric interconnects (FI's) - werkt met 2.2 software. Bdsol-6248-03-, A en B.

- 2x NetApp 3220 - draait op versie 8.1. Bdsol-3220-01-, A en B.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

In dit document wordt beschreven hoe de Nexus 5000 switch in een Virtual Port Channel (VPC)-configuratie kan worden geconfigureerd voor een NetApp-opslag om Fibre Channel over Ethernet (FCoE) te bereiken.

Configuratie

Netwerkdiagram

Alle diagrammen in dit document zijn gemaakt met App Diagrammen .

Fysiek netwerk

Deze configuratie is bedoeld als een eenvoudige referentie. Het maakt gebruik van enkele links, ook al kunnen de genoemde poortkanalen gemakkelijk uitgebreid worden met meer links om meer bandbreedte te bieden.

Tussen de UCS FI's en de Nexus 5000s is er slechts één link aan elke kant. Tussen elke Nexus 5000 en elke NetApp is er ook één link naar gekoppelde VPC's.

Logische VSAN-weergave

In dit geval wordt VSAN 70 gebruikt voor de linkerkant van de stof en VSAN 80 voor de rechterkant. VLAN’s 970 en 980 zijn de FCoE VLAN’s.

Platformconfiguraties

De meeste complexiteit van deze setup is geconcentreerd op het Nexus 5000 platform. De UCS- en NetApp-configuratie is vrij eenvoudig.

Nexus 5000 switch

Deze configuratie heeft veel overeenkomsten met de Nexus 5000 NPIV FCoE met FCoE NPV Attached UCS Configuration Voorbeeld.

De functies inschakelen

Op beide Nexus 5000s:

feature npiv

feature fcoe

feature lacp

Het Virtual Storage Area Network (VSAN) maken

bdsol-n5548-05

vsan database

vsan 70

bdsol-n5548-06

vsan database

vsan 80

Voeg nieuwe VLAN’s toe aan uw FCoE-verkeer

bdsol-n5548-05

vlan 970

fcoe vsan 70

bdsol-n5548-06

vlan 980

fcoe vsan 80

Configuratie van fysieke connectiviteit

Met dit type configuratie kunt u FCoE en een ander VLAN in één trunk meenemen. In dit geval dragen VPC's VLAN 3380, geconfigureerd als Network File System (NFS) VLAN aan de NetApp-kant zoals later te zien.

De configuratie is overgenomen van bdsol-n5548-05.

VPC configureren naar NetApp-B:

interface Ethernet1/5

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 105 mode active

interface port-channel105

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 105

VPC configureren naar NetApp-A:

interface Ethernet1/6

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 106 mode active

interface port-channel106

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970,3380

vpc 106

Poortkanaal configureren dat naar UCS leidt:

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 103 mode active

interface port-channel103

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 970

Deze configuratie wordt weerspiegeld op de bdsol-n5548-06 switch. Het enige verschil is dat VLAN 980 in trunks en niet 970 wordt gedragen.

De VSAN-configuratie maken en binden

Nu fysieke connectiviteit is geconfigureerd, moeten de nieuw geconfigureerde Virtual Fibre Channel (VFC)-interfaces worden gebonden aan de poortkanalen die eerder zijn gemaakt.

Opmerking: deze configuratie heeft betrekking op de UCS wanneer deze werkt in de Fabric End Host Mode en niet op Fibre Channel (FC)-switching. Wanneer u de FC-switchingmodus op uw UCS uitvoert, onthoud dan dat u de VFC-modus van standaard Trunking Fabric (TF) moet wijzigen in Trunking E_port (TE).

De configuratie van bdsol-n5548-05 naar NetApp:

interface vfc105

bind interface port-channel105

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

interface vfc106

bind interface port-channel106

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

De configuratie van bdsol-n548-05 FCoE op UCS:

interface vfc103

bind interface port-channel103

switchport trunk allowed vsan 70

no shutdown

Zoals in de inleiding bij dit document is vermeld, wordt met deze configuratie één enkele koppeling in poortkanaal tussen UCS en Nexus-switches weergegeven. Het wordt alleen gebruikt als referentie en kan worden uitgebreid naar extra links.

De vorige configuratie is weergegeven op bdsol-n5548-06. De enige verandering is om VSAN 80 in plaats van VSAN 70 te gebruiken.

Peer Link-poortkanaal

In deze configuratie heeft elke zijde van de stof slechts één FCoE VLAN. VLAN’s kunnen niet worden gekoppeld tussen Nexus 5000s.

Afhankelijk van de configuratienormen en best practices kan dit worden voltooid door:

- Geen extra wijzigingen - aangezien VLAN’s niet op beide Nexus 5000s worden gemaakt, kunnen ze niet worden getrunkt. Die VLAN’s worden gezien onder "VLAN’s zijn niet correct uitgeschakeld in Trunk".

- Verwijder VLAN’s uit de trunk via de switchport trunk toegestaan VLAN behalve opdracht.

- Expliciet vermelden welke VLAN’s zijn toegestaan - vermeld de FCoE VLAN’s niet.

Voeg de VFC’s toe aan de VSAN-database

De nieuw geconfigureerde VFC's worden toegevoegd aan de VSAN-database.

bdsol-n548-05:

vsan database

vsan 70 interface vfc103

vsan 70 interface vfc105

vsan 70 interface vfc106

bdsol-n5548-06:

vsan database

vsan 80 interface vfc103

vsan 80 interface vfc105

vsan 80 interface vfc106

QoS-configuratie (Quality of Service)

Deze configuratie heeft een eenvoudig QoS-profiel, dat als referentie wordt bedoeld.

Om Priority Flow Control (PFC) in te schakelen, waardoor een verliesvrije transmissie mogelijk wordt die nodig is voor FCoE, moet de QoS-configuratie overeenkomen.

In dit geval worden slechts twee klassen gebruikt. Een voor FC/FCoE en een voor NFS-verkeer waardoor jumboframes mogelijk zijn.

bdsol-n5548-05# show running-config ipqos

class-map type qos class-fcoe

class-map type queuing class-fcoe

match qos-group 1

class-map type network-qos class-fcoe

match qos-group 1

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-fcoe

pause no-drop

mtu 2158

class type network-qos class-default

mtu 9216

multicast-optimize

system qos

service-policy type network-qos jumbo

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

UCS Manager

Een stapsgewijze handleiding die laat zien hoe u FCoE-uplinks kunt instellen, vindt u in het UCS FCoE Uplink Configuration Voorbeeld.

Zoals eerder vermeld, wordt in dit voorbeeld slechts één enkele verbinding gebruikt, maar deze configuratie kan tot meerdere verbindingen in een poortkanaal worden uitgebreid.

Configuratie van poortkanaal

Het vorige voorbeeld toont het standpunt van UCS. Elke kant van de stof heeft een poortkanaal, nummer 2, gebaseerd op poort eEthernet1/21.

In dit voorbeeld zijn de enige VSAN’s die bestaan 70 en 80, dus het is veilig om te veronderstellen dat zij degenen die trunked zijn.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

4048                      1                Operational

interface Ethernet1/21

description UF: UnifiedUplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

udld disable

channel-group 2 mode active

no shutdown

interface port-channel2

description UF: UnifiedUplink

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4049

switchport trunk allowed vlan 1,970,4048-4049

pinning border

speed 10000

VLAN 970 is trunked via poortkanaal 2.

QoS-configuratie

Zoals vermeld, staat in de QoS-configuratie op de Nexus 5000 een end-to-end QoS-configuratie PFC toe om te werken.

In dit voorbeeld zijn slechts twee klassen ingeschakeld. De standaardklasse die jumboframes (MTU 9216) en de FC-klasse draagt.

Dit komt overeen met wat in de vorige stappen aan de Nexus-kant is geconfigureerd. Andere klassen zijn aanwezig, maar niet ingeschakeld.

NetApp

In dit voorbeeld werkt NetApp in 7-mode. Een stapsgewijze handleiding voor het instellen van de NetApp-kant vindt u in de NetApp Storage Implementation Guide.

Licentie

De FCP (FC/FCoE)-licentie moet tenminste aanwezig zijn om de FCoE in staat te stellen te werken.

Configuratie

De FCoE VLAN’s hoeven niet op de NetApp te worden toegevoegd. Ze worden ontdekt in de VLAN-detectiefase van FCoE-onderhandeling.

Zoals eerder vermeld, wordt de NFS tijdens de Nexus 5000-configuratie ook door dezelfde uplinks verwerkt.

bdsol-3220-01-A> rdfile /etc/rc

ifgrp create lacp dvif -b ip e1a e1b

vlan create dvif 3380

ifconfig e0M `hostname`-e0M flowcontrol full netmask 255.255.255.128 partner

e0M mtusize 1500

ifconfig dvif-3380 `hostname`-dvif-3380 netmask 255.255.255.0 partner dvif-3380

mtusize 9000 trusted

route add default 10.48.43.100 1

routed on

De configuratie laat zien dat LACP-poortkanaal (ifgroup) is gemaakt van interface e1a en e1b en dat de virtuele interface voor VLAN 3380 is toegevoegd.

De zelfde configuratie van GUI toont:

Configuratie van interfacegroep

bdsol-3220-01-A> ifgrp status

default: transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'multi_mode', fail 'log'

dvif: 2 links, transmit 'IP Load balancing', Ifgrp Type 'lacp' fail 'default'

Ifgrp Status Up Addr_set

up:

e1a: state up, since 28Sep2014 00:48:23 (142+11:23:01)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 766192514, input bytes 2560966346135

input lacp packets 410301, output lacp packets 410438

output packets 615632, output bytes 81875375

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 1

indication: up at 28Sep2014 00:48:23

consecutive 0, transitions 14

e1b: state up, since 28Sep2014 00:48:22 (142+11:23:02)

mediatype: auto-10g_twinax-fd-up

flags: enabled

active aggr, aggr port: e1b

input packets 246965410, input bytes 702882508932

input lacp packets 410301, output lacp packets 410442

output packets 615646, output bytes 81876343

up indications 9, broken indications 5

drops (if) 0, drops (link) 2

indication: up at 28Sep2014 00:48:22

consecutive 0, transitions 15

Verificatie

Opmerking: alleen geregistreerde Cisco-gebruikers kunnen toegang krijgen tot interne Cisco-tools en -informatie.

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt. De Cisco CLI Analyzer ondersteunt bepaalde showopdrachten. Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van de output van de show te bekijken.

De secties Verifiëren en Problemen oplossen van dit documentencentrum rond Nexus 5000 switches omdat deze van centraal belang zijn voor deze configuratie.

Controleer de status van VFC-interfaces

bdsol-n5548-05# show int vfc 105

vfc105 is trunking

Bound interface is port-channel105

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 70

Trunk vsans (admin allowed and active) (70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

65 frames input, 6904 bytes

0 discards, 0 errors

65 frames output, 9492 bytes

0 discards, 0 errors

De vorige output laat zien dat VSAN 70 op en trunks op VFC is en dat het inderdaad in de verwachte mode - TF werkt.

Controleer of NetApp en UCS in de fabric zijn vastgelegd

Controleer de flogi database op de switches.

bdsol-n5548-05# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc103           70    0xa00020  22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf 20:46:54:7f:ee:f2:d6:81

vfc105           70    0xa00000  50:0a:09:81:98:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-B-1a]

vfc106           70    0xa00001  50:0a:09:81:88:fd:66:a5 50:0a:09:80:88:fd:66:a5

[bdsol-3220-01-A-1a]

De vorige uitvoer toont aan dat elke VFC één apparaat heeft dat is ingelogd. Dit wordt verwacht in een zeer basisopstelling.

In geval van twijfel kunt u de status aan de UCS-kant controleren. In de eindhostmodus kan de NPV-faciliteit worden gebruikt.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show npv status

npiv is enabled

disruptive load balancing is disabled

External Interfaces:

====================

Interface: vfc713, State: Trunking

VSAN: 1, State: Waiting For VSAN Up

VSAN: 70, State: Up, FCID: 0xa00020

Opmerking:De FCID (0xa00020 in NPV komt overeen met die van de Nexus switch.

VSAN1 bevindt zich niet op de trunk en is niet geconfigureerd, zodat het kan worden genegeerd. Hier is verificatie van de VFC 713 op de UCS.

bdsol-6248-03-A(nxos)# show interface vfc 713

vfc713 is trunking (Not all VSANs UP on the trunk)

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 22:c8:54:7f:ee:f2:d6:bf

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,70)

Trunk vsans (up) (70)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) (1)

1 minute input rate 2523680 bits/sec, 315460 bytes/sec, 163 frames/sec

1 minute output rate 1114056 bits/sec, 139257 bytes/sec, 69 frames/sec

134861480 frames input, 159675768364 bytes

0 discards, 0 errors

405404675 frames output, 792038498124 bytes

0 discards, 0 errors

Deze uitvoer laat zien dat VSAN 70 is ingeschakeld en dat die poort in de Node-poort in NPV-modus (NP) werkt. Dit wordt verwacht omdat UCS in de End Host Host Mode (UCS) werkt.

NetApp

Zoals eerder vermeld, wordt deze setup uitgevoerd in de 7-modus. De opdracht clustermodus kan verschillen.

De FCP-status op interfaces is:

bdsol-3220-01-A> fcp topology show

Switches connected on adapter 1a:

Switch Name: bdsol-n5548-05

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 160

Switch WWN: 20:46:00:2a:6a:28:68:41

Port Count: 5

(...)

Switches connected on adapter 1b:

Switch Name: bdsol-n5548-06

Switch Vendor: Cisco Systems, Inc.

Switch Release: 5.2(1)N1(1b)

Switch Domain: 35

Switch WWN: 20:50:00:2a:6a:28:6e:41

Port Count: 5

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen. De Cisco CLI Analyzer ondersteunt bepaalde showopdrachten. Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van de output van de show te bekijken.

Opmerking: alleen geregistreerde Cisco-gebruikers kunnen toegang krijgen tot interne tools en informatie.

Geconfigureerde functies

Controleer of alle vereiste functies zijn ingeschakeld.

bdsol-n5548-05# show feature | i npiv|fcoe|lacp

fcoe 1 enabled

fcoe-npv 1 disabled

lacp 1 enabled

npiv 1 enabled

Configuratie VLAN en VSAN

Controleer het bestaan van FCoE VLAN en waar het wordt verzonden.

show vlan fcoe

show vlan id X

Hier ziet u een voorbeeld voor de linkerzijde van het materiaal:

bdsol-n5548-05# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

970                       70               Operational

bdsol-n5548-05# show vlan id 970

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

970  VLAN0970                         active    Po1, Po103, Po105, Po106, Po107

Po202, Po203, Po204, Eth1/3

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

VLAN 970 bestaat en is afgestemd op de poorten die in de configuratie zijn beschreven, alsook op de bevestiging dat de router VSAN 70 draagt.

Spanning Tree en FCoE VLAN’s

FCoE VLAN’s zijn een speciaal geval en mogen niet bestaan in de overspanningsstructuur.

bdsol-n5548-05# show spanning-tree vlan 970

Spanning tree instance(s) for vlan does not exist.

Er bestaat een speciaal geval voor Multiple Spanning Tree (MST) en FCoE VLAN’s. Er moet een exemplaar van MST worden gemaakt om FCoE VLAN’s te kunnen dragen, en niet andere VLAN’s. Zie MST-instanties voor FCoE-implementaties met dubbele fabric.

VPC en FCoE VLAN’s

In het vorige voorbeeld worden FCoE VLAN’s toegevoegd op VPC’s en bevinden VPC’s zich op twee verschillende apparaten. De configuratie voor trunking is lichtjes verschillend voor elke VPC.

De FCoE VLAN’s kunnen niet worden weergegeven zoals toegestane VLAN’s in de VPC-consistentiecontrole.

bdsol-n5548-05# show vpc consistency-parameters vpc 105

Legend:

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name                        Type  Local Value            Peer Value

-------------               ----  ---------------------- -----------------------

Shut Lan                    1     No                     No

STP Port Type               1     Default                Default

STP Port Guard              1     None                   None

STP MST Simulate PVST       1     Default                Default

lag-id                      1     [(1, 2-a0-98-40-ba-fa, [(1, 2-a0-98-40-ba-fa,

1, 0, 0), (7f9b,       1, 0, 0), (7f9b,

0-23-4-ee-be-35, 8069, 0-23-4-ee-be-35, 8069,

0, 0)]                 0, 0)]

mode                        1     active                 active

Speed                       1     10 Gb/s                10 Gb/s

Duplex                      1     full                   full

Port Mode                   1     trunk                  trunk

Native Vlan                 1     1                      1

MTU                         1     1500                   1500

Admin port mode             1

Allowed VLANs               -     3380                   3380

Local suspended VLANs       -     -                      -

Dit wordt verwacht.

Om te verifiëren dat FCoE VLAN’s trunked zijn, controleert u per interface-trunking.

bdsol-n5548-05# show interface port-channel 105 trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Native  Status        Port

Vlan                  Channel

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         1       trunking      --

--------------------------------------------------------------------------------

Port          Vlans Allowed on Trunk

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         970,3380

--------------------------------------------------------------------------------

Port          STP Forwarding

--------------------------------------------------------------------------------

Po105         3380

Zoals vermeld, nemen FCoE VLAN’s niet deel aan het overspannen van een boom en zijn zij niet zichtbaar als een STP-doorsturen van VLAN. Ze kunnen echter wel als trunking verschijnen.

Priority Flow Control-status

Prioriteitsstroomregeling is van cruciaal belang voor de werking van FCoE. Om de PFC operationeel te hebben, moet de QoS-configuratie end-to-end overeenkomen.

Zo verifieert u de status per interface:

bdsol-n5548-05# show interface ethernet 1/3 priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

De vorige output toont aan dat PFC operationeel is (On) en dat de frames per prioriteitspauze (PPP) zowel zijn ontvangen als verzonden.

Voor een apparaatbrede weergave kan de beheerder de opdracht voorrangsstroom-controle invoeren:

bdsol-n5548-05# show int priority-flow-control

============================================================

Port Mode Oper(VL bmap) RxPPP TxPPP

============================================================

Ethernet1/1 Auto Off 4 0

Ethernet1/2 Auto Off 4 0

Ethernet1/3 Auto On (8) 2852 13240218

Ethernet1/5 Auto On (8) 0 0

Ethernet1/6 Auto On (8) 0 0

(...)

De interfaces die in dit document zijn beschreven, Ethernet 1/3, 1/5 en 1/6, hebben PFC ingeschakeld en operationeel.

VSAN-lidmaatschap

De bijbehorende geconfigureerde VFC's moeten deel uitmaken van de juiste VSAN. Dit voorbeeld laat zien dat de geconfigureerde virtuele interfaces deel uitmaken van de juiste VSAN.

bdsol-n5548-05# show vsan membership

vsan 1 interfaces:

fc2/15

vsan 70 interfaces:

fc2/16            vfc103            vfc105            vfc106

FCoE-initiatie

FCoE Initiation Protocol doorloopt verschillende stappen om de koppeling tussen de eindhost en de switch te stimuleren.

Wat belangrijk is om te onthouden is dat om de interface naar behoren te brengen, een aantal verschillende acties moeten gebeuren zoals afgebeeld in dit diagram.

Enode is een eindknooppunt, terwijl FCF de switch is.

Om de stappen vanaf een van de apparaten te verifiëren, kan de fcoe_mgr (FCoE manager) voorziening worden gebruikt. In dit geval is het vfc 105.

bdsol-n5548-05# show platform software fcoe_mgr info interface vfc 105

vfc105(0x841e4c4), if_index: 0x1e000068, VFC RID vfc105

FSM current state: FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP

PSS Runtime Config:-

Type: 3

Bound IF: Po105

FCF Priority: 128 (Global)

Disable FKA: 0

PSS Runtime Data&colon;-

IOD: 0x00000000, WWN: 20:68:00:2a:6a:28:68:7f

Created at: Sat Sep 27 22:45:05 2014

FC Admin State: up

Oper State: up, Reason: down

Eth IF Index: Po105

Port Vsan: 70

Port Mode: F port

Config Vsan: 70

Oper Vsan: 70

Solicits on vsan: 70

Isolated Vsan:

FIP Capable ? : TRUE

UP using DCBX ? : FALSE

Peer MAC : 00:c0:dd:22:79:39

PSS VN Port data&colon;-

FC ID 0xA00000 -

vfc index 503316584 vfc name vfc105

vsan id 70

enode_mac 00:c0:dd:22:79:39

vfc wwn 50:0a:09:81:98:fd:66:a5

De productie wordt voortgezet.

De output bevat een paar nuttige stukken informatie. Het verifieert de huidige status, toont de daadwerkelijke band tussen VFC en portchannel en de daadwerkelijke staat van VFC op VSAN. Het toont overgangen tussen verschillende staten die in het diagram worden geschetst alvorens de interface omhoog komt. VLAN-detectie wordt uitgevoerd en FIP-verzoek wordt ontvangen en beantwoord, waardoor de VFC kan worden weergegeven.

Voortzetting van de vorige output:

17) FSM:<vfc105> Transition at 554094 usecs after Sat Sep 27 22:48:06 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_BRING_UP]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

18) FSM:<vfc105> Transition at 685820 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_VLAN_DISCOVERY]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

19) FSM:<vfc105> Transition at 686781 usecs after Sat Sep 27 22:48:07 2014

Previous state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Triggered event: [FCOE_MGR_VFC_EV_FIP_SOLICITATION]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

Curr state: [FCOE_MGR_VFC_ST_PHY_UP]

Bekende en vaak voorkomende problemen

Er zijn een paar bekende en veel voorkomende problemen met de FCoE-configuratie die het team van het datacenternetwerkoplossingen voor technische assistentie opnieuw ziet optreden.

- Trunk-protocol - het trunkprotocol moet omhoog.

bdsol-n5548-05# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled.

- NetApp 8.2.2 en Nexus 5500/5600 waarop NX-OS 7.x software draait. Op het moment dat het document is geschreven, bestaat er een bekend probleem tussen deze twee versies. Dit probleem wordt momenteel onderzocht door Cisco en NetApp. Versies 6.x en 5.x van NX-OS werken prima met NetApp 8.2.2.

Gerelateerde informatie

- Interfacemodi (poortbeschrijvingen)

- Cisco technische ondersteuning en downloads