Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat is ondervonden wanneer dezelfde Virtual Port Channel (vPC)-domeinidentificator wordt gebruikt voor meer dan één vPC-paar switches. Deze situatie veroorzaakt problemen wanneer die vPC-domeinen verbonden zijn met een tweezijdig vPC-poortkanaal.

Probleem

De vPC domein-ID moet uniek zijn in het aangrenzende Layer 2-netwerk. Problemen ontstaan wanneer u dezelfde vPC domein-ID gebruikt voor meer dan één vPC paar switches.

Een unieke vPC domein-ID is vereist omdat de domein-ID gebruikt wordt om de systeem-ID te genereren voor veel processen, zoals Link Aggregation Control Protocol (LACP). Raadpleeg het gedeelte VPC's configureren van de Cisco Nexus 7000 Series NX-OS interfacegids, release 5.x voor meer informatie.

De vPC peer apparaten gebruiken de vPC domein-ID die u configureren om automatisch een uniek vPC systeem MAC-adres toe te wijzen. Elk vPC-domein heeft een uniek MAC-adres dat wordt gebruikt als unieke identificator voor de specifieke vPC-gerelateerde bewerkingen. De apparaten gebruiken de MAC-adressen van het vPC-systeem echter alleen voor link-scope operaties, zoals LACP. Daarom raadt Cisco u aan elk vPC-domein binnen het netwerk van aangrenzende Layer 2 met een unieke domein-ID te maken.

Oplossing

De beste manier om de vPC domein-ID te veranderen is door een nieuw VPC-domein <id> opdracht op beide vPC-peers te configureren. Deze oplossing is beter dan het verwijderen van de hele vPC-configuratie en het opnieuw toepassen ervan met de nieuwe vPC domein-ID.

Als u een nieuwe vPC domein opdracht toepast, verwijdert het de huidige vPC configuratie niet (peer-link, houdbare, vPC port-kanalen configuratie). Deze verandering veroorzaakt echter wel dat de vPC-interfaces gaan flap. De switch geeft een waarschuwingsbericht weer over de vPC poortkanalen die zijn geblazen.

Hierna volgt een voorbeeld:

bdc-n5548-3# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Sat Dec  1 08:37:03 2012

>version 5.1(3)N2(1a)

feature vpc

logging level vpc 6

vpc domain 1

role priority 10

system-priority 1

peer-keepalive destination 10.48.56.7 source 10.48.56.9

peer-config-check-bypass

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel24

vpc 24

bdc-n5548-3# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

bdc-n5548-3(config)# vpc domain 10     <<<<<<Changing VPC domain here>>>>>>>>>>

Changing domain id will flap peer-link and vPCs. Continue (yes/no)? [no] yes

Note:

--------:: Re-init of peer-link and vPCs started  ::--------

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %NOHMS-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE: FEX-120 Off-line

(Serial Number FOX1409A8Y4)

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %NOHMS-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE: FEX-130 Off-line

Serial Number SSI15430A3E)

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %PFMA-2-FEX_STATUS: Fex 120 is offline

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %PFMA-2-FEX_STATUS: Fex 130 is offline

bdc-n5548-3(config-vpc-domain)# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Sat Dec  1 08:37:15 2012

version 5.1(3)N2(1a)

feature vpc

logging level vpc 6

vpc domain 10

role priority 10

system-priority 1

peer-keepalive destination 10.48.56.7 source 10.48.56.9

peer-config-check-bypass

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel24

vpc 24

bdc-n5548-3(config-vpc-domain)#

Zodra de domein-ID is gewijzigd, kan de tweezijdige vPC worden geconfigureerd.