Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat is opgetreden met Nexus 5000 Series switches en biedt tevens een oplossing en tijdelijke oplossing voor dit probleem.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van Cisco Nexus CLI.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Nexus 5000 Series switches die elke versie eerder uitvoeren dan 5.0(3)N2(1).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Probleem

De Nexus 5000 Series switch meldt deze fout elke drie minuten:

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

Wanneer u de opdracht show run invoert (en meer dan 190 regels uitvoer produceert) of de opdracht switch-profiel show run (ongeacht de uitvoergrootte), kan een kopie van het CSM_ACFG-bestand in /dev/shm-bestand worden gegenereerd. Deze bestanden worden niet automatisch gewist. Uiteindelijk vullen ze het vluchtige geheugen op, waardoor het apparaat opnieuw wordt geladen. Bovendien, wordt de kwestie verergerd als één of ander soort manuscript wordt gebruikt dat periodiek verzamelt of de configuratie verandert.

Om deze kwestie problemen op te lossen, verzamel eerst de output van het interne flitsbevel van het showsysteem. Het zou hoog gebruik in de map /dev/shm moeten tonen:

N5k# show system internal flash

Mount-on                  1K-blocks      Used   Available   Use%  Filesystem

/                            204800    115408       89392     57   /dev/root

/proc                             0         0           0      0   proc

/post                          2048         4        2044      1   none

/sys                              0         0           0      0   none

/isan                       1536000    452496     1083504     30   none

/var/tmp                     307200       704      306496      1   none

/var/sysmgr                 1024000      6320     1017680      1   none

/var/sysmgr/ftp              409600     48604      360996     12   none

/var/sysmgr/ftp/cores        102400         0      102400      0   none

/callhome                     61440         0       61440      0   none

/dev/shm                     524288    427248       97040     80   none  <<<<<<<<<

/volatile                    153600         0      153600      0   none

/debug                        20480         4       20476      1   none

/dev/mqueue                       0         0           0      0   none

/mnt/cfg/0                   114909      4904      104072      5   /dev/sda5

/mnt/cfg/1                   112920      4904      102186      5   /dev/sda6

/var/sysmgr/startup-cfg      307200      9940      297260      4   none

/dev/pts                          0         0           0      0   devpts

/mnt/plog                     56192      1644       54548      3   /dev/mtdblock2

/mnt/pss                     114917      5348      103635      5   /dev/sda4

/bootflash                  1609984    410536     1117664     27   /dev/sda3

Verzamel de uitvoer van deze opdrachten om te bevestigen dat de inhoud in de map /dev/shm de csm_acfg-bestanden zijn:

- toont systeem interne dir /dev/shm | i csm_acfg | telling

- toont systeem interne dir /dev/shm | i csm_acfg

Als de Nexus 5000 Series switch crasht, wordt dit bericht gerapporteerd als een reload-reden in de opdrachtoutput voor het terugzetten van de reden van het showsysteem:

Reason: Reset triggered due to HA policy of Reset

System version: 5.0(2)N2(1)

Service: syslogd hap reset

Wanneer de opdracht show logging nvram is ingevoerd, toont de uitvoer fouten zoals:

N5k %$ VDC-1 %$ %PSS-0-PSS_WRITE_LOG_FAILURE: snmpd: failed to write log: No space left on device

N5k %$ VDC-1 %$ last message repeated 4 times

Oplossing

Upgrade naar versie 5.0(3)N2(1) om dit probleem op te lossen. Raadpleeg voor meer informatie over dit probleem de referentie-Cisco bug-id CSCtn71292.

Bovendien, als tijdelijke tijdelijke tijdelijke oplossing:

- Indien mogelijk, niet poll of voer geen opdrachten uit die nieuwe bestanden maken.

- Voer de opdracht pss krimpen van het systeem in om te proberen de omvang van de map /dev/shm te beperken.

- Neem contact op met het Cisco Technical Assistance Center (TAC) voor ondersteuning. De TAC kan proberen om de bestanden in de map /dev/shm te verwijderen.