Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat zich voordoet wanneer een Nexus 2248PQ fabric extender (FEX) is aangesloten op een Nexus 7000 Series-switch die alleen 40 GB F3-modules heeft geïnstalleerd.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Nexus 2000 Series-configuratie

- Cisco Nexus 7000 Series-configuratie

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco Nexus 7009 router

- Cisco Nexus 2248PQ switch

- 6.2(12)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

De 2248PQ uplinks bestaat uit vier Quad (4-kanaals) Small Form-factor pluggable (QSFP) poorten.  Deze poorten werken echter niet op 40 GB; de enige ondersteunde configuratie is om deze poorten in 4x10GB-modus te laten draaien.

Configureren

De 40GB-poorten op de F3-modules zijn niet als FEX-geschikt weergegeven:

N7K1-Nexus7009# show module 9

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

9    12     10/40 Gbps Ethernet Module          N7K-F312FQ-25      ok

N7K1-Nexus7009# sh int e9/1 capabilities  | i FEX

FEX Fabric:            no

Deze poorten kunnen echter ook worden gebruikt voor FEX-verbindingen naar het 2248PQ. Eerst moet de haven logisch worden uitgebroken:

N7K1-Nexus7009(config)# interface breakout module 9 port 1 map 10g-4x

Na het uiteenvallen zien we dan dat de uitgevallen 10 GB-poorten FEX-compatibel zijn:

N7K1-Nexus7009# show int e9/1/1 capabilities | i FEX

FEX Fabric:            yes

U kunt vervolgens een 2248PQ op deze poort aansluiten met een 40 GB QSFP- of TwinAx-kabel; en vorm vervolgens de vier uitgevallen poorten in een poortkanaal:

N7K1-Nexus7009(config)# interface e9/1/1-4

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# channel-group 101 mode active

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# interface port-channel 101

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport mode fex-fabric

N7K1-Nexus7009(config-if)# fex associate 101

De FEX is online gekomen:

N7K1-Nexus7009# show fex 101

FEX: 101 Description: FEX0101   state: Online

FEX version: 6.2(12) [Switch version: 6.2(12)]

Extender Serial: FOC1709R0H1

Extender Model: N2K-C2248PQ-10GE,  Part No: 73-14775-03

Pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth9/1/1

FCoE Admin: false

FCoE Oper: false

FCoE FEX AA Configured: false

Fabric interface state:

Po101 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/1 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/2 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/3 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/4 - Interface Up. State: Active

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Nexus 2248PQ FEX Connection-probleem met een Nexus 6000 40G QSFP-poort

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems