Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Terminologie

FEX-topologieën

Single Homed Host en FEX (Static Pinning Mode) Design

Single Homed Host en FEX (Port Channel Mode)-ontwerp

Dual-Homed Host (Active/Standby) en Single Homed FEX (Static Pinning Mode) Design

Ontwerpen van Dual-Homed Host (Active/Standby) en Single Homed FEX (Port Channel Mode)

Host VPC (Single Link) en FEX Single Homed (Static Pinning Mode) Straight Through Design

Host VPC (Single Link) en FEX Single Homed (Port Channel Mode) rechtstreeks door het ontwerp

Single Homed Host en Active-Active FEX (VPC)-ontwerp

Dual Homed Host Host (Active/Standby) en Active-Active FEX (VPC)-ontwerp

Host VPC (Dual Links) en FEX Single Homed (Static Pinning Mode) Straight Through VPC Design

Host VPC (Dual Links) en FEX Single Homed (Port Channel Mode) rechtstreeks door VPC-ontwerp

Host VPC (Single Link) en Active-Active FEX met FEX HIF VPC PO (Enhanced VPC)-ontwerp

Host Port Channel en Active-Active FEX Design

Tweevoudig gehoste host (actief/actief) en actief-actief FEX ontwerp

Single Parent Nexus Switch: host VPC en FEX Single Homed Straight Through Design

Samenvatting

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft verschillende topologieën die worden ondersteund wanneer Nexus 2000 Fabric extender (FEX)-switches worden verbonden met parent-switches of met end-hosts.

Achtergrondinformatie

Het is sterk aanbevolen om dit document altijd te vergelijken met de Cisco NX-OS specifieke release notes om verwarring te voorkomen.

Terminologie

Statische afdrukmodus of poortkanaalmodus

Cisco Nexus 2000 Series NX-OS fabric extender softwareconfiguratiehandleiding voor Cisco Nexus 5000 Series Switches, release 4.0 biedt meer informatie en informatie.

Active-Active FEX (FEX-AA)

Een FEX die is verbonden met beide Virtual Port Channel (VPC) peers via poortkanaal.

Active/stand-by host

Een host die één Network Interface Card (NIC) heeft in de actieve modus en de andere in de stand-by modus.

Actieve/actieve host

Een host die beide NIC's in de actieve modus heeft.

FEX-topologieën

U kunt een vereenvoudigde vertegenwoordiging van diverse topologieën zien die aan platformsteun beantwoorden. Dit document is niet van toepassing op configuratiestappen.

De release notities per platform/NX-OS versie kunnen de informatie op deze pagina negeren.

Single Homed Host en FEX (Static Pinning Mode) Design

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 7K

Alle

Niet ondersteund

Nexus 9K

Alle

Niet ondersteund

Single Homed Host en FEX (Port Channel Mode)-ontwerp

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 7K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 9K

Alle

Ondersteunde producten

Dual-Homed Host (Active/Standby) en Single Homed FEX (Static Pinning Mode) Design

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 7K

Alle

Niet ondersteund

Nexus 9K

Alle

Niet ondersteund

Ontwerpen van Dual-Homed Host (Active/Standby) en Single Homed FEX (Port Channel Mode)

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 7K

Alle

Ondersteunde*

Nexus 9K

Alle

Ondersteunde producten

* Met enkele en twee VDC's.

Host VPC (Single Link) en FEX Single Homed (Static Pinning Mode) Straight Through Design

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

Alle

Niet ondersteund

Nexus 7K

Alle

Niet ondersteund

Nexus 9K

Alle

Niet ondersteund

Host VPC (Single Link) en FEX Single Homed (Port Channel Mode) rechtstreeks door het ontwerp

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 7K

Alle

Ondersteunde*

Nexus 9K

Alle

Ondersteunde producten

* Met host interface (HIF) in poortkanaalmodus.

Single Homed Host en Active-Active FEX (VPC)-ontwerp

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 7K

Alle

Ondersteunde*

Nexus 9K

Alle

Ondersteunde**

* Ondersteund in release 7.2 en hoger.

** Ondersteund in release 7.0(3)I5(2) en hoger. Ondersteuning is alleen voor N93XX-modellen zoals vermeld in de opmerkingen bij de release.

** FEX vPC wordt niet ondersteund tussen modellen van FEX en de Cisco Nexus 9500 platform switches als de parent switches.

Dual Homed Host Host (Active/Standby) en Active-Active FEX (VPC)-ontwerp

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

alle

Ondersteunde producten

Nexus 7K

alle

Ondersteunde*

Nexus 9K

alle

Ondersteunde**

* Ondersteund in release 7.2 en hoger.

** Ondersteund in release 7.0(3)I5(2) en hoger. Ondersteuning is alleen voor N93XX-modellen zoals vermeld in de opmerkingen bij de release.

** FEX vPC wordt niet ondersteund tussen modellen van FEX en de Cisco Nexus 9500 platform switches als de parent switches.

Host VPC (Dual Links) en FEX Single Homed (Static Pinning Mode) Straight Through VPC Design

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 7K

Alle

Niet ondersteund

Nexus 9K

Alle

Niet ondersteund

Host VPC (Dual Links) en FEX Single Homed (Port Channel Mode) rechtstreeks door VPC-ontwerp

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 7K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 9K

Alle

Ondersteunde producten

Host VPC (Single Link) en Active-Active FEX met FEX HIF VPC PO (Enhanced VPC)-ontwerp

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 7K

Alle

Niet ondersteund

Nexus 9K

Alle

Niet ondersteund

Host Port Channel en Active-Active FEX Design

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 6K switch

Alle

Ondersteunde producten

Nexus 7K

Alle

Ondersteunde*

Nexus 9K

Alle

Ondersteunde**

* Ondersteuning geïntroduceerd vanaf release 7.x.

** Ondersteund in release 7.0(3)I5(2) en hoger. Ondersteuning is alleen voor N93XX-modellen zoals vermeld in de opmerkingen bij de release.

** FEX vPC wordt niet ondersteund tussen modellen van FEX en de Cisco Nexus 9500 platform switches als de parent switches.

Tweevoudig gehoste host (actief/actief) en actief-actief FEX ontwerp

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Niet ondersteund

Nexus 6K switch

Alle

Niet ondersteund

Nexus 7K

Alle

Niet ondersteund

Nexus 9K

Alle

Niet ondersteund

Single Parent Nexus Switch: host VPC en FEX Single Homed Straight Through Design

Platform

Code

Opmerking

Nexus 5K

Alle

Niet ondersteund

Nexus 6K switch

Alle

Niet ondersteund

Nexus 7K

Alle

Niet ondersteund

Nexus 9K

Alle

Niet ondersteund

Samenvatting

De vermelde topologieën moeten om het even welke specifieke ontwerpopties bevestigen die u van plan bent uit te voeren.

Gerelateerde informatie

- Ondersteuning van Nexus 9000 Series Switch FEX

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems