Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt de procedure beschreven om een knooppunt in een CSP-cluster (Cloud Service Platform) te vervangen indien virtualisatie van de opslag is ingeschakeld.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van Cisco CSP-software.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- CSP 2100

- UCS C Series - Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Toetsenbord voor video-muis (KVM) om virtuele media in kaart te brengen

- CSP 2100 Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Probleem

Als een CSP-server in een cluster met opslagvirtualisatie moet worden vervangen, volgt u de procedure om die server uit het cluster te verwijderen en de nieuwe server in het huidige cluster toe te voegen.

Controleer of opslagvirtualisatie is ingeschakeld in de instellingen op het tabblad Cluster Advanced Configuration, en of het opslagnetwerk inschakelen is ingesteld op waarheid.

Oplossing

Neem contact op met Cisco TAC om een vervangingsknooppunt in een CSP-cluster te wijzigen met Opslagnetwerk inschakelen dat op waarheid is ingesteld, gebruikt TAC interne documentatie met de titel Vervangen knooppunt in een CSP-cluster als Virtualisatie van opslag is ingeschakeld.

Gerelateerde informatie

- CSP-configuratiegids

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems