Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Aanvullende informatie

Gebruikte component

Scenario

Procedure

Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure voor een upgrade van Cisco Cloud Services Platform (CSP) 2100.

Bijgedragen door Adhaar Sood, Avinash Shukla, Cisco TAC-engineers.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan om kennis te hebben van Cisco CSP 2100.

Raadpleeg de opmerkingen over de release vóór de upgrade,

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

Raadpleeg hier de snelle start-handleiding.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

Aanvullende informatie

- CSP-2100-X1 is C220-M4S

- CSP-2100-X2 is C240-M4S

Gebruikte component

De informatie in dit document is gebaseerd op deze software- en hardwareversies,

- CSP 2100

- UCS C220 M4S Series-server- Cisco geïntegreerde beheercontroller (CIMC)

- Toetsenbord voor video-muis (KVM) om virtuele media in kaart te brengen

- CSP 2100-software als een ISO-afbeelding, van https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van elke verandering of configuratie begrijpt. Cisco raadt aan back-up van de configuratie te maken voordat u doorgaat met de upgrade.

Scenario

In dit scenario moderniseren we CSP 2100 van versie 2.2.4 naar 2.2.5

Procedure

Opmerking: Zorg ervoor dat tijdens de upgrade de netwerkconnectiviteit niet opflakkert tussen het werkstation waar KVM-console naar CSP-2100 draait.

STAP 1. Gebruik de CIMC KVM-console en controleer de huidige firmware door de opdracht "Show versie" uit te voeren.

STAP 2. Sla de configuratie op met opdracht "save filename.sav" (Aanbevolen).

STAP 3. Controleer het bestand configuratie_backup.sav wordt gegenereerd

STAP 4.  Download het iso-beeld voor CSP 2100 van https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

STAP 5.  Open KVM en stel de ISO-afbeelding in kaart.

STAP 6. Voedingsprogramma voor de server (koude herstart) en druk op F6 om "Boot Selection Menu" in te voeren en "Cisco vKVM-Mapped vDVD1.2" te selecteren

STAP 7. Selecteer "CSP-2100 installeren" als de ISO-afbeelding is opgestart. Hoewel we "Installeer CSP-2100" selecteren, zal dit nog steeds een upgrade uitvoeren.

STAP 8. Het installatieproces start en duurt ongeveer 45-50 minuten om te voltooien; de installateur voert pre-upgrade- en post-upgrade installatiescripts uit om CSP 2100 naar de nieuwe firmware-versie te verbeteren.

STAP 9. Na het uitvoeren van de installatiescripts van Post worden alle services gestopt en servers herstart:

Verifiëren

Nadat alle services zijn gestart, logt u in op de gebruikersaccount en controleert u de actieve versie om de upgradestatus te bevestigen.

************* Upgradeupgrade voltooid! CSP 2100 start met 2.2.5 versie!!  *******************