Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Voorbereidende configuraties

De service configureren

Inleiding

Dit artikel bevat de stappen die moeten worden gevolgd om een Nexus 1000v VSM op een CSP 2100 in te zetten.

Voorwaarden

CSP2100 ingesteld en ingesteld met beheerconnectiviteit.

Gebruikte componenten

CSP2100, versie 2.1.0.6

Configureren

Netwerkdiagram

De bovenstaande uplink-topologie wordt in het volgende document gebruikt. Dit moet alleen als referentie worden gebruikt om te begrijpen hoe u uplinks voor uw service kunt maken en toewijzen.

Het bovenstaande PortChannel is gedefinieerd als stam en de VLAN’s die gebruikt worden voor communicatie met de service zijn toegestaan.

Voorbereidende configuraties

- Voeg de VSM-afbeeldingen toe in de 'opslagplaats'

- Hieronder vindt u de informatie in 'Configuratie' (rechterbovenhoek) > 'Bewaarinstelling'

- Kies een bestand door 'Select' en 'Upload' om aan de opslagplaats toe te voegen

- Configureer de uplinks van de CSP. Configuratie > NIC’s

- Selecteer de interfaces uit de lijst met beschikbare uplinks die moeten worden gebonden aan een PortChannel

- Geef het poortkanaal een naam en voeg een reeks toegestane VLAN’s toe

- Beeldmodus instellen op 'actief/standy' - Kies een LACP-modus ('uit') is in feite "mode op" - geen protocol

- Klik op 'Inzenden' om het poortkanaal te maken

- 'Configuratie Gereed' stopt de configuratie-prompt.

U ziet een nieuwe uplink in de lijst:

U kunt een haven-kanaal of een slechts uplink gebruiken, afhankelijk van uw specifieke topologie.

De service configureren

- Ga naar Configuration > Services en klik op Create.

- Voer een naam in voor de service

- Selecteer een knooppunt uit uw cluster om dit in te stellen

- Kies het gewenste beeld uit de opslagplaats

- U dient 3 vNIC's te definiëren zoals de VM ze verwacht (gmt, controle, pakje)

- Kies VLAN-id, VLAN-type 'toegang', Tagging 'vals', model 'e1000

- Kies voor netwerk 'extern netwerk' en kies het poortkanaal dat u eerder hebt gedefinieerd (of een gewenste uplink)

- Doe dit met de andere twee strips

- Stel de bronnen in zoals vereist door het VSM (hangt af van de versie)

- Voeg een VPN wachtwoord toe - de VPN-verbinding geeft u toegang tot de service zodra deze is geïnstalleerd

Zodra alle velden zijn ingevoerd, klikt u op 'Deploy'. Als er fouten zijn gemaakt met de inzet, moet de GUI deze rapporteren.

Zodra de Service is ingezet. Ga naar Configuration > Services en start-on uw nieuwe VSM.

U kunt er vervolgens via de VPN-verbinding aan verbinden om uw VSM in te stellen.

Ref.: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_1_0.html#task_3FB0EE9C7BC44F2893A83AFF373EA669