Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om een wachtwoord te herstellen met behulp van de Cisco Clous Services Platform (CSP) 2100 wachtwoordherstelprocedure wanneer u het CSP 2100 admin-wachtwoord vergeet. Dit proces herstelt het wachtwoord voor de beheerder.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan om kennis te hebben van Cisco CSP 2100.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- CSP 2100

- UCS C Series - Cisco Integrated Management Controller (CICM)

- Toetsenbord voor video-muis (KVM) om virtuele media in kaart te brengen

- CSP 2100 Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk leeft, zorg ervoor dat u de potentiële impact van om het even welke veranderingen of configuraties begrijpt.

Configureren

Stap 1. Gebruik de CIMC KVM-console, laad de Cisco CSP 2100 ISO-afbeelding.

Stap 2. Selecteer in het weergegeven menu de optie Problemen oplossen.

Kaart ISO en selecteer Problemen oplossen

Stap 3. Selecteer Een CSP-2100-wachtwoord opslaan zoals in het beeld.

Wachtwoord voor redden CSP 2100

Stap 4. Selecteer 1) Ga door.

Doorgaan

Stap 5. Druk op Terug om een schaal te krijgen.

Druk op Terug om shell te krijgen

Stap 6. Start de opdracht Chroot/NM/afbeelding.

Stap 7.

cd /etc/pam.d/

ls -l | grep system-auth

vi system-auth

original /etc/pam.d/system-auth

================================

auth        required       pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=600

auth        include        password-auth-ac

auth        [default=die]  pam_faillock.so authfail silent deny=5 unlock_time=600

account     required       pam_faillock.so

account     include        password-auth-ac

#password    include        password-auth-ac                                                         <<<<<<<<<<<<<

password    requisite      pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type=

password    requisite      pam_csp.so use_first_pass                                                 <<<<<<<<<<<<<

password    requisite      pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok               <<<<<<<<<<<<<

password    sufficient     pam_csp.so commit_cdb                                                     <<<<<<<<<<<<<

password    required       pam_deny.so

session     include        password-auth-ac

Change to:

==========

auth        required       pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=600

auth        include        password-auth-ac

auth        [default=die]  pam_faillock.so authfail silent deny=5 unlock_time=600

account     required       pam_faillock.so

account     include        password-auth-ac

password    include        password-auth-ac                                                 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< remove #

password    requisite      pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type=

#password    requisite      pam_csp.so use_first_pass                                       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< insert #

password    sufficient      pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok     <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< change "requisite" to "sufficient"

#password    sufficient     pam_csp.so commit_cdb                                           <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< insert #

password    required       pam_deny.so

session     include        password-auth-ac

Stap 8. Start nu de opdracht csp-2100-password-reset (deze opdracht voert het wachtwoord opnieuw in om te sturen).

Stap 9. Bevestig dat het wachtwoord is gewijzigd en voer twee keer Exit in.

De CD-ROM wordt afgekeurd en Cisco CSP 2100 wordt herstart.

Stap 9. Meld u aan bij Cisco CSP 2100 met behulp van de standaardaanmeldingsgegevens admin/admin.

Nadat u aan Cisco CSP 2100 hebt aangemeld, wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren.

Aanmelden na opnieuw opstarten met wachtwoordbeheerder

Stap 10. Voer een nieuw wachtwoord in.

Stap 1. Typ het nieuwe wachtwoord.

U bent verbonden met Cisco CSP 2100 en dit bericht wordt weergegeven:

***Admin-wachtwoord is gewijzigd***

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Voorzorgsmaatregelen: CSCvd78264 het systeem dwingt de gebruiker niet om een wachtwoord te wijzigen na de wachtwoordherstelprocedure . Vast in release 2.2 (2).