Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Configureren

1. Configureer twee zelfstandige Catalyst 9600 chassis met Quad-supervisor stapelbare virtuele setup

2. migreren van StackWise virtuele instelling van 2-poorts supervisor naar StackWise-virtuele instelling van de Quad-supervisor

2.1 Hitteloze migratie wanneer een reservekopie C9600-chassis beschikbaar is

2.2 Hitloze migratie wanneer een reservekopie C9600-chassis niet beschikbaar is

2.3 Migreren met downtime

Inleiding

Het doel van dit document is om te helpen twee Catalyst 9600 switches te configureren die IOS-XE versies 16.11.X of 16.12.X uitvoeren naar Stack-Supervisor Stack Virtual Setup op IOS-XE versie 17.X.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco StackWise-virtueel

Hoge beschikbaarheid met Quad supervisor redundantie

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies. Stack-Wise virtuele setup van de Quad-supervisor kan worden geconfigureerd op een willekeurig Catalyst 9600 chassis met IOS XE versie 17.2.X of hoger. De voorbeelduitgangen in dit document zijn gebaseerd op deze software- en hardwareversies:

- Catalyst 9606 chassis met C9600-SUP-1 switch

- IOS-XE versie 17.2.1

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Cisco StackWise Virtual is een technologie voor netwerkvirtualisatie die twee switches in één virtuele switch combineert. Switches in Cisco StackWise Virtual Setup vereenvoudigen de operationele efficiëntie met één besturings- en beheervliegtuig, schaalde systeembandbreedte met gedistribueerd transportvliegtuig en helpen bij het bouwen van veerkrachtige netwerken met behulp van Cisco aanbevolen netwerkontwerp.

Hier zijn verschillende configuratieopties voor hoge beschikbaarheid beschikbaar in een Catalyst 9600 switch.

Stand-alone/redundante supervisor hoge beschikbaarheid

Een enkel chassis met geen StackWise virtuele configuratie. Deze configuratie maakt gebruik van dubbele toezichthouder in één chassis voor een hoge beschikbaarheid. Op Catalyst 9600, wordt dit ondersteund vanaf IOS-XE versie 16.11.

StackWise Virtual-supervisor

StackWise Virtual Setup wordt gevormd tussen twee Catalyst 9600 chassis met één supervisor in elk chassis. Op Catalyst 9600, wordt dit ondersteund vanaf IOS-XE versie 16.12.

StackWise virtuele applicatie

StackWise Virtual Setup wordt gevormd tussen twee Catalyst 9600 chassis met dubbele toezichthouders in elk chassis. Op Catalyst 9600, wordt dit ondersteund vanaf IOS-XE versie 17.2. Dit is de configuratie waarop dit document zich zal richten.

Terminologie

StackWise-A - Actieve supervisor van StackWise Virtuele opstelling.

StackWise-S - Standby supervisor van StackWise virtuele instelling.

ICA - Inchassis actieve toezichthouder motor.

ICS - In-Chassis Standby Supervisor Engine.

Configureren

Migratie naar Quad-Supervisor StackWise Virtual is afhankelijk van de huidige configuratie van de C9600-switches. Volg de onderstaande procedure, afhankelijk van de bestaande configuratie.

1. Het configureren van twee zelfstandige Catalyst 9600 chassis naar Quad-onsupervisor Stack virtuele setup

Opmerking: De onderstaande stappen dienen alleen te worden gevolgd indien momenteel beide C9600-switches als zelfstandige actief zijn met dubbele toezichthouders in elk chassis en niet voor StackWise Virtual zijn geconfigureerd.

1. Als u nog niet op IOS-XE versie 17.2.X draait, upgrade van beide switches op één voor IOS-XE versie 17.2.X in INSTALL-modus.

2. Zorg ervoor dat supervisor in sleuf 3 actief is in beide chassis voordat u verdergaat met stapelbare virtuele conversie. Deze stap is belangrijk.

3. Configureer StackWise virtueel tussen zowel chassis als herlading. Gebruik hier vermelde stappen.

Na voltooiing, zullen twee C9600 switches beschikbaar zijn in Quad-supervisor StackWise Virtual Setup.

2. migreren van StackWise virtuele instelling van 2-poorts supervisor naar StackWise-virtuele instelling van de Quad-supervisor

De onderstaande opties moeten alleen worden gevolgd als er twee C9606-chassis vooraf zijn geconfigureerd voor StackWise Virtual met behulp van één enkele toezichthouder in elk chassis.  Er is meer dan één manier om dit te doen, afhankelijk van de haalbaarheid van het hebben van downtime en de beschikbaarheid van een reservekopie om de in-Chassis Standby (ICS) supervisors te verbeteren.

2.1 Hitteloze migratie wanneer een reservekopie C9600-chassis beschikbaar is

Opmerking: Volg deze stappen als beide chassis voor 2-supervisor StackWise Virtual met één enkele supervisor in elk chassis en de secondaire In-Chassis Standby Supervisor Supervisor Engine (ICS) is nog niet geïnstalleerd. Deze stap vereist dat de ICS al IOS-XE versie 17.2 (of hoger) of een reservekopie uitvoeren om ICS naar IOS-XE versie 17.2 (of hoger) in een afzonderlijke stap te upgraden.

1. Als ICS niet reeds op IOS-XE versie 17.2 (of hoger) is, gebruik dan het reservekopie C9600-chassis om beide ICS in IOS-XE versie 17.2.X (dezelfde als ICA) te upgraden in INSTALL-modus.

2. upgrade van de 2-poorts stapelbare virtuele setup naar IOS-XE versie 17.2 (of hoger) in de INSTALL-modus, indien niet al uitgevoerd.

3. Zodra de 2-supervisor StackWise op IOS-XE versie 17.2 (of hoger) verschijnt, moet u de ICS in beide chassis invoegen. ICS start op en wordt onderdeel van Quad-Sup.

Na voltooiing, zullen twee C9600 switches beschikbaar zijn in Quad-supervisor StackWise Virtual Setup.

2.2 Hitloze migratie wanneer een reservekopie C9600-chassis niet beschikbaar is

Opmerking: Volg deze stappen als beide C9600-chassis al zijn geconfigureerd voor 2-supervisor Stack Virtual met ICS in reset-modus (op IOS-XE versie 16.12) of ICS nog niet is geïnstalleerd en er is geen reservekopie om ICS te upgraden naar IOS-XE versie 17.x.

1. Trek de toezichthouders van het ICS uit beide chassis.

2. upgrade van de 2-poorts stapelbare virtuele setup naar IOS-XE versie 17.2 (of hoger) in de INSTALL-modus, indien niet al uitgevoerd.

3. De automatische upgrade-functie van de software is standaard ingeschakeld. Schakel deze optie in als dit is verwijderd.

C9600-SVL-Active(config)# software auto-upgrade enable

C9600-SVL-Active# show run all | in software auto-upgrade

no software auto-upgrade source url

software auto-upgrade enable

4. Plaats de ICS-supervisors en maak een console-sessie. Druk direct na het plaatsen op Ctrl+C op het toetsenbord totdat het opstartbeeld wordt onderbroken en er een startvertraging wordt weergegeven. Deze stap is erg belangrijk.

Last reset cause:PowerOn

C9600-SUP-1 platform with 16777216 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 5 (interrupted)

rommon 1 >

Opmerking: Voer stap 5 t/m 7 alleen uit als de ICS supervisor module eerder in een StackWise virtuele instelling is gebruikt. Is dit niet het geval, verplaats dan naar Stap 8.

5. Zoek naar alle StackWise-Virtual Rommon variabelen. Deze variabelen beginnen met D_STACK. Bijvoorbeeld:

D_STACK_DISTR_STACK_LINK2=""

D_STACK_DAD="Fo1/0/13,Fo1/0/15,"

D_STACK_MODE="aggregation"

D_STACK_DOMAIN_NUM="255"

D_STACK_DISTR_STACK_LINK1="Fo1/0/10,Fo1/0/15,Fo1/0/16,Fo1/0/17,Fo1/0/3,Fo1/0/6,"

6. Verwijder alle bovenstaande variabelen.

rommon 1 > unset D_STACK_DAD

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK1

rommon 1 > unset D_STACK_DISTR_STACK_LINK2

rommon 1 > unset D_STACK_DOMAIN_NUM

rommon 1 > unset D_STACK_MODE

7. Kijk naar variabele "SWITCH_NUMBER=1". Als het switchnummer 2 is, stel de variabele in op 1. Als deze al 1 is, ga dan naar de volgende stap.

rommon 1 > set

SWITCH_NUMBER=2

rommon 2 > SWITCH_NUMBER=1

rommon 3

8. Stel deze variabele in om de supervisor handmatig op te starten.

rommon 3 > MANUAL_BOOT=YES

rommon 4 >

9. Start handmatig de ICS-supervisor in de bundelmodus op IOS-XE versie 17.x met een USB-stick. Wijzig de beginvariabele niet in de klomp. Schoon het handmatig op als hieronder.

rommon 4 > boot usbflash0:cat9k_iosxe.17.02.01.SPA.bin

10. De supervisor zal opnieuw ingesteld worden wanneer het van een zelfstandige naar een stapelbare modus geconverteerd wordt. Het zal weer terugvallen in de rommel.

1. Schakel de handmatige start uit om de automatische start mogelijk te maken.

rommon 1 > unset MANUAL_BOOT

12. Start opnieuw handmatig de ICS-supervisor op IOS-XE versie 17.x (zoals stap 9) met behulp van een USB-stick. Wijzig de beginvariabele niet in de klomp. Schoon het handmatig uit de romon. Dit start het ICS in de BUNDLE-modus.

13. De automatische upgrade van de software zal automatisch zorgen voor het upgraden van de supervisor van het ICS op IOS-XE versie 17.x in de INSTALL-modus en zal zowel de toezichthouders op het ICS-systeem herladen om in de RPR-modus (Routeprocessorredundantie) te komen.  Op IOS-XE versie 17.2 wordt ICS op StackWise Virtual Active Switching automatisch door de automatische upgrade bijgewerkt (zie stap 3). De ICS op de standby-schakelaar zullen echter handmatig moeten worden bijgewerkt door de "installeer auto-upgrade" uit te geven op de console van de actieve switch (zoals hieronder) nadat ICS in het actieve chassis klaar is met het opstarten in de installatiemodus.

C9600-SVL-Active# install autoupgrade

Na voltooiing, zullen twee C9600 switches beschikbaar zijn in Quad-supervisor StackWise Virtual Setup.

2.3 Migreren met downtime

Opmerking: Volg deze stappen als beide C9600-switches al zijn geconfigureerd voor 2-Supervisor Stack Virtual Setup met één toezichthouder in elk chassis (SUP #1 en SUP #2), ICS nog niet is geïnstalleerd (SUP #3 en SUP #4) en er is geen reservekopie om ICS te upgraden naar 17.x-code. Deze methode houdt in dat de tijd is ingekort.

1. upgrade van de 2-supervisor StackWise Virtual naar IOS-XE versie 17.x in INSTALL-modus en zorg ervoor dat StackWise Virtual omhoog gaat na de upgrade.

2. Schakel één StackWise-Virtual chassis in - zeg SWITCH-2.  Het verkeer dat door SWITCH-2 gaat, zal door SWITCH-1 gaan als downstream-netwerk is aangesloten via een meervoudig chassiskanaal. Deze failover zal een kleine hit aan het verkeer impliceren.

3. Trek de supervisor (SUP #2) die in Stack Virtual Mode was uit van SWITCH-2 en bewaar deze veilig.

4. Verwijder de lijnkaarten van SWITCH-2, maar laat ze in het chassis zitten. Deze stap zal elke invloed op stroomafwaartse inrichtingen voorkomen.

Opmerking: Als lijnkaarten onklaar zijn, is er een kans dat het systeem uitgezet kan worden door ontoereikende koeling als het te lang in deze staat wordt gehouden. Voer de volgende stappen (stap 5 en volgende) zo snel mogelijk uit.

5. Plaats de "nieuwe" toezichthouder-motoren in dit chassis (SUP 3 en SUP 4). Schakel deze in en upgrade ze naar IOS-XE versie 17.x (in stand-alone/redundante supervisor hoge beschikbaarheid) met behulp van installatieopdrachten.

6. Trek zowel de toezichthouders van Switch-2 (SUP #3 en SUP #4) af en installeer de oorspronkelijke toezichthouder (SUP #2) uit stap 3 en voeg alle lijnkaarten terug.

7. Switch 2 supervisor start op als Standby. Wacht tot de supervisor StackWise Virtual standby wordt, zijn alle lijnkaarten omhoog en het verkeer reconverteert.

8. Plaats de nieuwe ICS-supervisors (SUP #3 en SUP #4), één in elk chassis en laat ze opstarten.

Na voltooiing, zullen twee C9600 switches beschikbaar zijn in Quad-supervisor StackWise Virtual Setup.