Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Probleem

Oplossing

Methode 1: Toegang tot de informatie over het budgetteren van de stroomvoorziening van de stapel

Methode 2: Toegang tot gegevens over het energieverbruik in de omgeving

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u het werkelijke energieverbruik op een Catalyst 9300-switch kunt berekenen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Kennis van de hardwarearchitectuur en stapelmogelijkheden van de Cisco Catalyst 9300-reeks voor switches

- Cisco IOS XE command-line interface (CLI)

- Kennis van concepten voor energiebeheer voor LAN-switching, waaronder Power over Ethernet (PoE)-budgettering

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco Catalyst 9300 Series.

- Gestapelde switch topologie.

- Softwareversie: Cisco IOS XE 17.12.4

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Cisco Catalyst 9300-switches ondersteunen stapelen, waardoor meerdere fysische switches als één logische eenheid kunnen werken. Effectief energiebeheer in stapelomgevingen is van cruciaal belang, met name wanneer functies zoals Power over Ethernet (PoE) worden gebruikt om aangesloten apparaten zoals IP-telefoons, draadloze toegangspunten en camera's van stroom te voorzien. Dankzij de bewaking van het stroomverbruik kunnen netwerktechnici ervoor zorgen dat de stapel binnen veilige en efficiënte energiebudgetten werkt. Het helpt ook bij de planning voor redundantie en aanvullende PoE-eindpunten. De Catalyst 9300 biedt ingebouwde CLI-opdrachten om het energieverbruik en de toewijzing per stapel en per lid van de switch in detail weer te geven.

Probleem

Het doel is om het totale stroomverbruik te identificeren door een Cisco Catalyst 9300 switch stack. Netwerkingenieurs moeten nauwkeurige, realtime gegevens verkrijgen over hoeveel vermogen (in watt of milliwatt) wordt gebruikt door het systeem als geheel, evenals door individuele stapelleden, inclusief zowel systeem- als PoE-belastingen.

Oplossing

Methode 1: Toegang tot de informatie over het budgetteren van de stroomvoorziening van de stapel

Gebruik deze opdracht om gedetailleerde energiegegevens weer te geven voor de stapel, inclusief totaal vermogen, gereserveerd vermogen, toegewezen vermogen en beschikbaar vermogen voor elke stapel en elk lid.

Device#show stack-power budgeting

Power Stack                      Stack   Stack    Total   Rsvd    Alloc   Sw_Avail Num  Num

Name                             Mode    Topolgy  Pwr(W)  Pwr(W)  Pwr(W)   Pwr(W)  SW   PS

--------------------             ------  -------  ------  ------  ------  ------  ----- -----

Powerstack-1                     SP-PS   Ring     2145    30      729     1386      3    3

Powerstack-2                     SP-PS   Stndaln  715     0       333     382       1    1

Power Stack                      PS-A   PS-B   Power     Alloc     Poe_Avail   Consumd Pwr

SW  Name                             (W)    (W)    Budgt(W)  Power(W)    Pwr(W)    Sys/PoE(W)

--  --------------------             -----  -----  --------  --------   --------  ------------

1   Powerstack-1                     0      715    693       243.0      450.0     74.1/0.0

2   Powerstack-2                     0      715    715       333.0      382.0     74.4/33.6

3   Powerstack-1                     0      715    712       243.0      469.0     68.9/0.0

4   Powerstack-1                     0      715    710       243.0      467.0     68.9/0.0

--  --------------------             -----  -----  --------  --------   --------  ------------

Totals:                                                      1062.0     1768.0    286.4/33.6   <<< The sum of these 2 values is the total power consumed

Deze uitgang toont het totale energieverbruik van het systeem: het totale vermogen dat wordt gebruikt door het systeem (286,4 W) en PoE-apparaten (33,6 W).

Als u deze waarden optelt, wordt het werkelijke energieverbruik weergegeven van alle switches in de stapel plus de PoE-apparaten.

In dit geval 320 W.

Methode 2: Toegang tot gegevens over het energieverbruik in de omgeving

Voer deze opdracht uit om het uitgangsvermogen voor elke voedingseenheid (PSU) in de stapel weer te geven.

Device#show environment all | include POWout

PS2 POWout      1               GOOD               84000 mW          na

PS2 POWout      2               GOOD              108000 mW          na

PS2 POWout      3               GOOD               62000 mW          na

PS2 POWout      4               GOOD               66000 mW          na

Deze output geeft het gelijkstroomvermogen weer (in milliwatt) voor elke gedetecteerde voeding. Als u deze waarden optelt, wordt het werkelijke stroomverbruik voor alle voedingen in de stapel weergegeven.

In dit geval 320000 mW of 320 W.

Opmerking: De waarden in dit artikel worden gemeten nadat de stroom is omgezet van afwisselend naar direct. Alle waarden tonen het gelijkstroomverbruik. Als u het stroomverbruik vóór de conversie meet, is de waarde anders.

Opmerking: deze 2 methoden gebruiken realtime gegevens om het stroomverbruik te krijgen. Als u beide wilt gebruiken, kunt u verschillende uitvoer krijgen, afhankelijk van of u de opdrachten op verschillende tijdstippen uitvoert.

Gerelateerde informatie

- Cisco Technical Support en downloads