Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Beperkingen en beperkingen

Terminologie

Synchronisatie met PTP-klokfouten

Veroorzaakt door:

Specifieke failpoints

Te ondernemen actie(s)

Opdrachten voor PTP-opdrachtregel

Platformbronnen controleren

Platformtools

Voer een ingesloten pakketvastlegging uit (EPC)

Verzamel PTP-debugs

Een Show Platform Forwarding (SPF) uitvoeren

Een Packet Tracer (PT) uitvoeren

Opmerkingen PTP op Catalyst 9000

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u problemen kunt oplossen met het Precision Time Protocol (PTP) op Catalyst 9000 switches.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan bekend te zijn met dit onderwerp:

- Precision Time Protocol (PTP)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op switches van Catalyst 9300, 9400, 9500 en 9600.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips en Conventies voor meer informatie over documentconventies.

Beperkingen en beperkingen

- PTP wordt niet ondersteund op Catalyst 9200 switches, maar wordt ondersteund op C9200CX switches vanaf 17.14.01.

- PTP wordt niet ondersteund op Catalyst 9300 switches die in stapelbare implementaties tot 17.06.01 zijn geïnstalleerd.

- PTP wordt niet ondersteund op Catalyst 9400, 9500 of 9600 switches in stapelbare virtuele servers tot 17.10.01

Ondersteuning voor Precision Time Protocol op Cisco Catalyst Switches Veelgestelde vragen

Voor een uitputtende lijst van beperkingen en beperkingen voor PTP voor Catalyst 9000, herzie de sectie van PTP van Layer 2 Configuration Guide voor het bepaalde platform en de versie.

Terminologie

Begrip

Definitie

Grandmaster Clock (GMC)

Binnen een PTP-domein is de grootmeesterklok de primaire bron van tijd voor kloksynchronisatie met PTP. De grootmeesterklok heeft meestal een zeer precieze tijdbron, zoals een GPS of atoomklok. Wanneer het netwerk geen externe tijdsreferentie vereist en alleen intern gesynchroniseerd hoeft te worden, kan de grootmeesterklok vrij lopen.

Gewone klok (OC)

Een gewone kloktijd is een PTP-kloktijd met één PTP-poort. Het fungeert als een knooppunt in een PTP-netwerk en kan door de BMCA worden geselecteerd als een master of slave binnen een subdomein. Gewone klokken zijn het meest gebruikelijke kloktype op een PTP-netwerk omdat ze worden gebruikt als eindknooppunten op een netwerk dat is aangesloten op apparaten die synchronisatie vereisen. Gewone klokken hebben verschillende interface met externe apparaten.

Grensklok (BC)

Een grensklok in een PTP-netwerk werkt in plaats van een standaard netwerkrouter of switch. De grensklokken hebben meer dan één PTP haven, en elke haven verleent toegang tot een afzonderlijke PTP communicatie weg. De grensklokken verstrekken een interface tussen domeinen PTP. Zij onderscheppen en verwerken alle PTP-berichten en gaan al het andere netwerkverkeer over. De grensklok gebruikt de BMCA om de beste klok te selecteren die door een poort wordt gezien. De geselecteerde poort wordt vervolgens als slaaf ingesteld. De hoofdpoort synchroniseert de klokken die stroomafwaarts zijn aangesloten, terwijl de slavenpoort synchroniseert met de stroomopwaartse hoofdklok.

Transparante klok (TC)

De rol van transparante klokken in een PTP-netwerk is om het tijdintervalveld bij te werken dat deel uitmaakt van het PTP-gebeurtenisbericht. Deze update compenseert switch vertraging en heeft een nauwkeurigheid van binnen één picoseconde.Er zijn twee soorten doorzichtige klokken:

End-to-end (E2E) transparant

Maatregelen PTP-gebeurtenisbericht transittijd (ook bekend als ingezeten tijd ) voor SYNC- en TIMER_REQUEST-berichten. Deze gemeten doorvoertijd wordt toegevoegd aan een gegevensveld (correctieveld) in de corresponderende berichten:

- De gemeten transittijd van een SYNC-bericht wordt toegevoegd aan het correctieveld van het corresponderende SYNC- of het FOLLOW_UP-bericht.

- De gemeten doorvoertijd van een TIMER-bericht wordt toegevoegd aan het correctieveld van het corresponderende TIMER-bericht.

Peer-to-peer (P2P) transparant

Maatregelen PTP-gebeurtenisbericht doorvoertijd op dezelfde manier E2E transparante klokken doen, zoals hierboven beschreven. Daarnaast meten transparante P2P-klokken de upstream linkvertraging. De upstream linkvertraging is de geschatte pakketvoortplantingsvertraging tussen de upstream buurp P2P transparante kloktijd en de P2P transparante kloktijd die wordt overwogen. Deze twee tijden (de tijd van de berichtdoorvoer en de stroomopwaartse tijd van de verbindingsvertraging) worden allebei toegevoegd aan het correctieveld van het PTP-gebeurtenisbericht, en het correctieveld van het bericht dat door de slaaf wordt ontvangen bevat de som van alle verbindingsvertragingen. In theorie is dit de totale end-to-end vertraging (van master naar slave) van het SYNC-pakket.

Synchronisatie met PTP-klokfouten

Veroorzaakt door:

- Netwerkcongestie die leidt tot PTP-pakketten die worden gebufferd of gedropt op interface (tijdens verzending) of door control-plane policing (CoPP).

- Firewalls die PTP-pakketten blokkeren.

- Uitputting van hardwarebronnen zoals CPU, geheugen of TCAM.

- Beperking van hardware of software die nauwkeurige tijdmeting verhindert.

Te nemen maatregelen:

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen over Cat9k PTP

Overzicht toon de stroom van de beveloplossing

Specifieke failpoints

Aankondigen en detecteren

Symptoom

Mogelijke oorzaak

Ordinary Clock CPU verwerkt geen Announce-pakketten van GMC. Gewone klok stuurt geen vertragingsverzoek pakket.Klokken niet te synchroniseren na PTP-onderhandeling.

Grandmaster Clock niet geconfigureerd om te verzenden Announce-pakketten.PTP-pakketten verloren tijdens transport. PTP-pakketten die zijn gedropt door interface, besturingsplane of ASIC. Misconfiguratie die ervoor zorgt dat GMC onjuiste PTP-domein/profiel verstuurt of gewone klok heeft een onjuist domein/profiel geconfigureerd.

Te nemen maatregelen:

Controleer PTP-configuraties en -status:

Voer een interface of control-plane EPC uit om te verifiëren dat de Klok PTP-pakketten ontvangt en verzendt:

Als EPC niet betrouwbaar is, gebruik de door PTP debugs verzamelde gegevens om te verifiëren welke PTP-waarden worden verzonden en ontvangen:

Beste Master Klokalgoritme (BMCA)

Symptoom

Mogelijke oorzaak

Synchronisatiefout

Kloknegeren of weigeren van PTP-berichten van GMC

LogfoutenResync-pogingen

Incompatibele PTP-versies tussen netwerkapparaten en GMC. Onnauwkeurige klokgegevens in aankondigingspakketten. Klokinstabiliteit veroorzaakt door meerdere Grand Master Clocks binnen hetzelfde domein.

Te nemen maatregelen:

Voorkom eventuele doorvoerklokken of grensklokken die zouden kunnen bijdragen tot latentie of onjuiste bewaring van de tijd.

Sluit alle hardware- of softwarebeperkingen op het platform uit die het precies bijhouden van de tijd verhinderen.

Verzamel PTP Debugs en controleer op fouten.

Grand Master klokkelectie

Symptoom

Mogelijke oorzaak

Best Master Clock Algorithm (BMCA) selecteert niet de meest nauwkeurige GMC. BMCA berekent netwerkvertraging niet.Mismatched prioriteitsinstellingen.

Te nemen maatregelen:

Sync Message Exchange

Symptoom

Mogelijke oorzaak

Transparent Clock (TC) verkeerde configuratie zoals onjuist PTP-profiel of modus. Fouten in vertragingsberekening.Sync Berichtpakket gevallen in transit of op control-plane van OC.

Te nemen maatregelen:

Verzoek om uitstel en antwoord

Symptoom

Mogelijke oorzaak

Transparante klokken niet in staat om nauwkeurige tijdstempels te berekenen die leiden tot onnauwkeurige vertragingsberekening. Vertragingsaanvraag of -responspakketten die in een onjuiste volgorde zijn ontvangen, tijdens het transport verloren zijn gegaan of zijn gedropt vóór het controlevliegtuig

Te nemen maatregelen:

Correctie en synchronisatie

Symptoom

Mogelijke oorzaak

Onnauwkeurige tijdcorrecties en vertragingscompensaties berekend per klok. Hardware- of softwarebeperkingen die leiden tot een onjuiste systeemklokaanpassing die synchronisatiefout veroorzaakt.

Te ondernemen actie(s)

Opdrachten voor PTP-opdrachtregel

Controleer de status van de PTP-modus, profiel, identiteit, domein, PTP-enabled interfaces en PTP-interfaces:

Cat9300#show ptp clock

PTP CLOCK INFO

PTP Device Type: Unknown

PTP Device Profile: Default Profile

Clock Identity: 0x70:B:4F:FF:FE:A8:52:80

Clock Domain: 0

Network Transport Protocol: 802.3

Number of PTP ports: 0

Cat9300#

Een interface zonder PTP-configuraties blijft in domein 0 en in de initialiserende staat.

Cat9300#show ptp brief

Interface                       Domain    PTP State

GigabitEthernet1/0/1            0         INITIALIZING

Dit zijn de overgangsfasen van de kloktijd in de transparante modus End-to-End.

Cat9300#configuration terminal

Cat9300(config)#interface twe1/0/1

Cat9300(config-if)#shut

Cat9300(config-if)#no shut

Cat9300(config-if)#end

%LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         FAULTY

%LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         LISTENING

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         UNCALIBRATED

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         SLAVE

Cat9300#show platform software fed switch active ptp debugs interface twe1/0/1

Offload Monitor Data:

=======================================

Ofld sig cnt: 0, Ofld ts cnt: 0, Ofld miss cnt: 0, Ofld issue hit: 0

Sig (rd,wr)ptr: (0,0), Nif (rd,wr)ptr: (0,0)

Drop counters:

=======================================

ptp messages dropped due to qos drain count : 0

Cat9300#show platform software fed switch active ifm mappings

Interface                 IF_ID    Inst Asic Core Port SubPort Mac  Cntx LPN  GPN  Type Active

TwentyFiveGigE1/0/1       0x9        0   0   0    0      0      7    8    1    1    NRU  Y

<>

Cat9300#show platform software fed switch active ptp if-id 0x009

Displaying port data for if_id 9

=======================================

Port Mac Address 9C:54:16:AE:4C:81

Port Clock Identity 9C:54:16:FF:FE:AE:4C:80

Port number 1

PTP Version 2

domain_value 8

Profile Type: : DEFAULT

Clock Mode : TRANSPARENT CLOCK E2E

Delay mechanism: End-to-End

port_enabled: TRUE

ptt_port_enabled: TRUE

Port state: : SLAVE

sync_seq_num 52439

delay_req_seq_num 0

ptp vlan is valid : TRUE

ptp vlan id 10

port mode 2

tag native vlan : FALSE

num sync messages transmitted  0

num followup messages transmitted  0

num sync messages received  4434

num followup messages received  4434

num delay requests transmitted  0

num delay responses received 0

num delay requests received  0

num delay responses transmitted  0

Cat9300#show platform software fed switch active ptp domain

Displaying data for domain number 8

=======================================

Profile Type : DEFAULT

Profile State: enabled

Clock Mode : TRANSPARENT CLOCK E2E

Delay Mechanism: : END-TO-END

PTP clock : 1970-1-1 1:45:13

mean_path_delay 0 nanoseconds

Transport Method : 802.3

Message general ip dscp  : 59

Message event ip dscp    : 47

Cat9300#show platform software fed switch active  ptp auto-calibrate

PTP Auto Calibration:

PTP auto_calibration status : FALSE

C9300-4c80#ptp calibrate interface twe1/0/1 speed all

%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process PTP protocol engine from console as vty0

%PTP_RP_MODULE-6-PTP_AUTO_CALIBRATION_COMPLETE: PTP auto calibration on the interface TwentyFiveGigE1/0/1 is complete

%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process PTP protocol engine from console as vty0

Platformbronnen controleren

Interfaces controleren

Een niet-nulwaarde voor invoerdalingen, uitvoerdalingen of CRC-fouten in het pad van de PTP-pakketten veroorzaakt fouten.

Cat9300#show interfaces twe1/0/1 human-readable

TwentyFiveGigE1/0/1 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Twenty Five Gigabit Ethernet, address is 9c54.16ae.4c81 (bia 9c54.16ae.4c81)

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Full-duplex, 10Gb/s, link type is auto, media type is SFP-10GBase-CX1

input flow-control is on, output flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 3.0 kilobits , 5 pps

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

26,497 packets input, 1,955,114 bytes, 0 no buffer

Received 26,477 broadcasts (26,476 multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 26,476 multicast, 0 pause input

0 input packets with dribble condition detected

947 packets output, 124,533 bytes, 0 underruns

Output 17 broadcasts (917 multicasts)

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

2 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Controle van het bedieningspaneel

PTP-pakketten worden verwerkt via de Low Latency Queue. PTP-verkeer deelt de beleidsindex met andere netwerkverkeerstypen, zodat het best kan worden geverifieerd dat er geen incrementerende druppels op het besturingsplane zijn.

Cat9300#show platform hardware fed switch active qos queue stats internal cpu policier

CPU Queue Statistics

============================================================================================

(default) (set)     Queue        Queue

QId PlcIdx  Queue Name                Enabled   Rate     Rate      Drop(Bytes)  Drop(Frames)

--------------------------------------------------------------------------------------------

0    11     DOT1X Auth                  Yes     1000      1000     0            0

1    1      L2 Control                  Yes     2000      2000     0            0

2    14     Forus traffic               Yes     4000      4000     0            0

3    0      ICMP GEN                    Yes     600       600      0            0

4    2      Routing Control             Yes     5400      5400     0            0

5    14     Forus Address resolution    Yes     4000      4000     0            0

6    0      ICMP Redirect               Yes     600       600      0            0

7    16     Inter FED Traffic           Yes     2000      2000     0            0

8    4      L2 LVX Cont Pack            Yes     1000      1000     0            0

9    19     EWLC Control                Yes     13000     13000    0            0

10   16     EWLC Data                   Yes     2000      2000     0            0

11   13     L2 LVX Data Pack            Yes     1000      1000     0            0

12   0      BROADCAST                   Yes     600       600      0            0

13   10     Openflow                    Yes     200       200      0            0

14   13     Sw forwarding               Yes     1000      1000     0            0

15   8      Topology Control            Yes     13000     13000    0            0

16   12     Proto Snooping              Yes     2000      2000     0            0

17   6      DHCP Snooping               Yes     400       400      0            0

18   13     Transit Traffic             Yes     1000      1000     0            0

19   10     RPF Failed                  Yes     200       200      0            0

20   15     MCAST END STATION           Yes     2000      2000     0            0

21   13     LOGGING                     Yes     1000      1000     0            0

22   7      Punt Webauth                Yes     1000      1000     0            0

23   18     High Rate App               Yes     13000     13000    0            0

24   10     Exception                   Yes     200       200      0            0

25   3      System Critical             Yes     1000      1000     0            0

26   10     NFL SAMPLED DATA            Yes     200       200      0            0

27   2      Low Latency                 Yes     5400      5400     0            0  <<< Queue for PTP traffic.

28   10     EGR Exception               Yes     200       200      0            0

29   5      Stackwise Virtual OOB       Yes     8000      8000     0            0

30   9      MCAST Data                  Yes     400       400      0            0

31   3      Gold Pkt                    Yes     1000      1000     0            0

* NOTE: CPU queue policer rates are configured to the closest hardware supported value

CPU Queue Policer Statistics

====================================================================

Policer    Policer Accept   Policer Accept  Policer Drop  Policer Drop

Index         Bytes          Frames        Bytes          Frames

-------------------------------------------------------------------

0          4052             48              0             0

1          3520420          10686           0             0

2          1966076          16634           0             0     <<< PTP packets share this Policier Index w/other network traffic.

3          0                0               0             0

4          0                0               0             0

5          0                0               0             0

6          0                0               0             0

7          0                0               0             0

8          2937088          45892           0             0

9          0                0               0             0

10         1770             15              0             0

11         0                0               0             0

12         0                0               0             0

13         20246            191             0             0

14         24918            252             0             0

15         0                0               0             0

16         0                0               0             0

17         0                0               0             0

18         0                0               0             0

19         0                0               0             0

Second Level Policer Statistics

====================================================================

20         8423584          73212           0             0

21         50986            506             0             0

Policer Index Mapping and Settings

--------------------------------------------------------------------

level-2   :   level-1                      (default)   (set)

PlcIndex  :   PlcIndex                       rate      rate

--------------------------------------------------------------------

20        :   1  2  8                        13000     13000

21        :   0 4 7 9 10 11 12 13 14 15      6000      6000

====================================================================

Second Level Policer Config

====================================================================

level-1 level-2                            level-2

QId PlcIdx  PlcIdx  Queue Name                 Enabled

--------------------------------------------------------------------

0    11      21      DOT1X Auth                  Yes

1    1       20      L2 Control                  Yes

2    14      21      Forus traffic               Yes

3    0       21      ICMP GEN                    Yes

4    2       20      Routing Control             Yes

5    14      21      Forus Address resolution    Yes

6    0       21      ICMP Redirect               Yes

7    16      -       Inter FED Traffic           No

8    4       21      L2 LVX Cont Pack            Yes

9    19      -       EWLC Control                No

10   16      -       EWLC Data                   No

11   13      21      L2 LVX Data Pack            Yes

12   0       21      BROADCAST                   Yes

13   10      21      Openflow                    Yes

14   13      21      Sw forwarding               Yes

15   8       20      Topology Control            Yes

16   12      21      Proto Snooping              Yes

17   6       -       DHCP Snooping               No

18   13      21      Transit Traffic             Yes

19   10      21      RPF Failed                  Yes

20   15      21      MCAST END STATION           Yes

21   13      21      LOGGING                     Yes

22   7       21      Punt Webauth                Yes

23   18      -       High Rate App               No

24   10      21      Exception                   Yes

25   3       -       System Critical             No

26   10      21      NFL SAMPLED DATA            Yes

27   2       20      Low Latency                 Yes

28   10      21      EGR Exception               Yes

29   5       -       Stackwise Virtual OOB       No

30   9       21      MCAST Data                  Yes

31   3       -       Gold Pkt                    No

<>

Controleer de CPU en het geheugen

Cat9300#show platform resources

**State Acronym: H - Healthy, W - Warning, C - Critical

Resource                 Usage                 Max             Warning         Critical        State

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Control Processor       1.28%                 100%            90%             95%             H

DRAM                   3566MB(47%)           7575MB          85%             90%             H

TMPFS                  1001MB(13%)           7575MB          40%             50%             H

show processes cpu sorted | ex 0.00

show cpu history

show processes memory sorted

TCAM controleren

Cat9300#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for ASIC  [0]

Table                  Subtype      Dir      Max     Used    %Used       V4       V6     MPLS    Other

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mac Address Table      EM           I       32768       20    0.06%        0        0        0       20

Mac Address Table      TCAM         I        1024       21    2.05%        0        0        0       21

L3 Multicast           EM           I        8192        0    0.00%        0        0        0        0

L3 Multicast           TCAM         I         512        9    1.76%        3        6        0        0

L2 Multicast           EM           I        8192        0    0.00%        0        0        0        0

L2 Multicast           TCAM         I         512       11    2.15%        3        8        0        0

IP Route Table         EM           I       24576       12    0.05%       11        0        1        0

IP Route Table         TCAM         I        8192       25    0.31%       12       10        2        1

QOS ACL                TCAM         IO       5120       85    1.66%       28       38        0       19

Security ACL           TCAM         IO       5120      129    2.52%       26       58        0       45

Netflow ACL            TCAM         I         256        6    2.34%        2        2        0        2

PBR ACL                TCAM         I        1024       22    2.15%       16        6        0        0

Netflow ACL            TCAM         O         768        6    0.78%        2        2        0        2

Flow SPAN ACL          TCAM         IO       1024       13    1.27%        3        6        0        4

Control Plane          TCAM         I         512      282   55.08%      130      106        0       46 <<< Expected to be at least 50%

Tunnel Termination     TCAM         I         512       18    3.52%        8       10        0        0

Lisp Inst Mapping      TCAM         I        2048        1    0.05%        0        0        0        1

Security Association   TCAM         I         256        4    1.56%        2        2        0        0

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  EM           O        8192        0    0.00%        0        0        0        0

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  TCAM         O         512        1    0.20%        0        0        0        1

Client Table           EM           I        4096        0    0.00%        0        0        0        0

Client Table           TCAM         I         256        0    0.00%        0        0        0        0

Input Group LE         TCAM         I        1024        0    0.00%        0        0        0        0

Output Group LE        TCAM         O        1024        0    0.00%        0        0        0        0

Macsec SPD             TCAM         I         256        2    0.78%        0        0        0        2

Platformtools

Voer een ingesloten pakketvastlegging uit (EPC)

Een EPC configureren

Cat9300#monitor capture tac [interface | control-plane] [in | out | both] [match | access-list] buffer size 100

Opmerking: Controleer de Network Management Configuration Guide voor een bepaald platform/bepaalde versie voor meer configuratieopties voor EPC.

Controleer RX PTP-pakketten op interfaceniveau

Cat9300#monitor capture tac interface twe1/0/1 in match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture tac start

Started capture point : tac

%BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point tac enabled.

C9300-4c80#monitor capture stop

Capture statistics collected at software:

Capture duration - 3 seconds

Packets received - 28

Packets dropped - 0

Packets oversized - 0

Bytes dropped in asic - 0

Capture buffer exists till exported or cleared

Stopped capture point : tac

%BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point tac disabled.

C9300-4c80#show monitor capture tac buffer brief | i PTP

2   0.032858 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

12   1.032894 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

15   2.032831 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

28   3.033414 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

Controleer of RX-pakketten op besturingsplane aankomen

Cat9300#monitor capture cpu control-plane in match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture cpu start

Started capture point : cpu

Cat9300#

*Sep 28 14:05:28.375: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point cpu enabled.

Cat9300#

Controleer de TCP-pakketten op besturingsplane niveau

Dit zou erop wijzen Cisco IOS® XE software en CPU Rx PTP-pakketten genereert.

Opmerking: Een toegang EPC op een volgende hop switch of SPAN/RSPAN is betrouwbaarder om een lokale normale klok te bevestigen is het verzenden van PTP-pakketten.

Opmerking: CPU-gegenereerde pakketten zoals ' ' worden niet gezien op uitgang met een EPC geconfigureerd op een fysieke interface, een gedocumenteerde beperking van de EPC tool.

Cat9300#monitor capture cpu control-plane out match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture cpu start

Verzamel PTP-debugs

Debuggen

Doel

autocalibratie

bmc

Toont waarvoor de interface is geselecteerd.

berichten

autocalibratie debug

21:41:12.543: %LINK-5-CHANGED: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to administratively down

21:41:13.542: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:13.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down

1:41:29.714: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface TwentyFiveGigE1/0/1 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:30.118: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:41:31.714: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:35.821: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface TwentyFiveGigE1/0/1 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:38.849: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface Vlan10 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:39.849: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

bmc-debug

21:41:12.543: %LINK-5-CHANGED: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to administratively down

21:41:13.542: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:13.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down

21:41:30.118: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:41:31.714: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:35.821: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:39.849: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

21:41:40.277:  Set  gmc interface: TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

debug van berichten

Cat9300#clear logging

Cat9300#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Clear logging buffer [confirm]

Cat9300(config)#

Cat9300(config)#int twe1/0/1

Cat9300(config-if)#shut

Cat9300(config-if)#end

Cat9300#

Cat9300#debug ptp messages

PTP Messages debugging is on

Cat9300#

Cat9300#conf  t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Cat9300(config)#interface twe1/0/1

Cat9300(config-if)#no shut

Cat9300(config-if)#end

Cat9300#

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         FAULTY

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         LISTENING

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         UNCALIBRATED

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         SLAVE

Cat9300#undebug all

All possible debugging has been turned off

Cat9300#

Cat9300#show logging

<>

Log Buffer (131072 bytes):

21:59:06.980: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:59:07.826: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:59:11.271: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:59:12.976: Cisco IOS-FMAN-PTP:retrieve interface: Twe1/0/1 iif_id: 9(fmanrp_ptp_port_data_update)  ptp port data:  <<< local data sent by clock

if_hdl = 9

mac address = 9c54.16ae.4c81 <<< similar to local clock identity

domain_value = 8

port_number = 1

port_state = 4

port_enabled = 1

ptt_port_enabled = 1

delete_flag = False

21:59:13.273: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up <<<

21:59:13.846:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

21:59:13.846: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:14.846:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1

21:59:14.846: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:15.845:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1

21:59:15.845: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:15.976: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

21:59:16.775:  Set  gmc interface: TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

Een Show Platform Forwarding (SPF) uitvoeren

Draai dit gereedschap als PTP-pakketten worden gezien bij de interface, maar niet worden gekopieerd naar het besturingsplane.

1. Configure ingress EPC on PTP enabled interface.

2. View buffer output and filter for PTP and make note of PTP packet number.

Cat9300#show monitor capture tac buffer brief | i PTP

2   0.032858 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message <<<

12   1.032894 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

15   2.032831 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

28   3.033414 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

3. Export buffer to .pcap on Switch's flash.

Cat9300-4c80#monitor capture tac export location flash:/ptp-cpu.pcap

4. Execute the SPF command and make note of interface where PTP packets are expected to ingress and reference the packet number from buffer brief command.

Cat9300#show platform hardware fed switch active forward interface twe1/0/1 pcap flash:ptp-cpu.pcap number 2 data

Show forward is running in the background. After completion, syslog can be generated.

4. View Forward/Drop decision

Cat9300#show platform hardware fed switch active forward last summary

Input Packet Details:

###[ Ethernet ]###

dst       = 01:1b:19:00:00:00

src=74:8f:c2:dc:b0:63

type      = 0x8100

###[ 802.1Q ]###

prio      = 0

id        = 0

vlan      = 10

type      = 0x88f7

###[ Raw ]###

load      = '0B 02 00 40 08 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 8F C2 FF FE DC B0 60 00 03 0B 11 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 F8 FE 43 6A 80 74 8F C2 FF FE DC B0 60 00 00 A0'

Ingress:

Port                      : TwentyFiveGigE1/0/1

Global Port Number        : 1

Local Port Number         : 1

Asic Port Number          : 0

Asic Instance             : 0

Vlan                      : 10

Mapped Vlan ID            : 5

STP Instance              : 3

BlockForward              : 0

BlockLearn                : 0

L3 Interface              : 38

IPv4 Routing          : enabled

IPv6 Routing          : enabled

Vrf Id                : 0

Adjacency:

Station Index         : 172

Destination Index     : 21151

Rewrite Index         : 1

Replication Bit Map   : 0xa    ['localCpu', 'remoteCpu']

Decision:

Destination Index     : 21151  [DI_CPUQ_LOW_LATENCY]

Rewrite Index         : 1      [RI_CPU]

Dest Mod Index        : 0      [IGR_FIXED_DMI_NULL_VALUE]

CPU Map Index         : 0      [CMI_NULL]

Forwarding Mode       : 0      [Bridging]

Replication Bit Map   :        ['localCpu', 'remoteCpu']

Winner                :        CPPMAC LOOKUP2

Qos Label             : 65

SGT                   : 0

DGTID                 : 0

Egress:

Possible Replication      :

Port                  : CPU_Q_LOW_LATENCY <<< This should be the forwarding decision to this CPU queue. Any drops are unexpected and should be investigated.

Output Port Data          :

Port                    : CPU

Asic Instance         : 0

CPU Queue             :     27 [CPU_Q_LOW_LATENCY]

Unique RI             : 0

Rewrite Type          : 0      [Unknown]

Mapped Rewrite Type   : 17     [CPU_ENCAP]

Vlan                  : 10

Mapped Vlan ID        : 5

********************************************************************************

C9300-4c80#

Een Packet Tracer (PT) uitvoeren

Opmerkingen PTP op Catalyst 9000

Cisco bug-ID

Title Cisco bug-id

Cisco bug-id CSCvg24999

Switch crasht in de p2p-modus.

Cisco fout-id CSCwf81913

PTP stopt met werken aan Catalyst-switches, poorten die ongekalibreerd naar de status gaan.

Cisco fout-id CSCwa49052

Vertraging PTP-offset en gemiddeld pad kan aan de slechte switches vastzitten en kan nooit worden verhoogd.ID van Cisco-bug

Cisco bug-id CSCvu73652

C9300 - PTP-gebeurtenisberichten met bronpoort ongelijk 319 gedropt.  Cisco bug-ID

Cisco bug-id CSCwc35946

Inconsistente CLI-opties bij wijzigingen tussen 8275.1, 802.1AS en standaard PTP-profiel.

Cisco bug-id CSCwc00050

Kan de PTP-modus niet via de Web UI wijzigen

Gerelateerde informatie

- Cisco Technical Support en downloads