Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Minimale licentiëring

Andere vereisten

Gebruikte componenten

Achtergrondinformatie

Waarom xFSU?

Ondersteunde protocollen

Beperkingen

Standalone en gestapelde apparaten

Gestapelde apparaten

Andere beperkingen

Vereiste configuraties

Releaseondersteuningsmatrix

Binnen EM release / Van EM naar EM release

Binnen dezelfde SM- of EM-versie

Procedure

Snel opnieuw laden

Verifiëren

Basis opdrachten weergeven

Verwante xFSU-logbestanden

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de functie Extended Fast Software Upgrade (xFSU) die beschikbaar is op Catalyst 9300 Series Switches.

Voorwaarden

Vereisten

Minimale licentiëring

- Network Essential-licentieniveau op de standalone switch

- Network Advantage-licentieniveau op de gestapelde switches .

Andere vereisten

- Deze optie wordt alleen ondersteund voor Access switches die in de installatiemodus actief zijn.

- Het apparaat moet worden geconfigureerd met Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) of Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).

- Het apparaat mag geen ROOT-BRUG zijn: voor een apparaat, waarbij STP is geconfigureerd en niet is gedefinieerd als het basisapparaat, wordt xFSU alleen ondersteund als het aantal poorten in de doorstuurstatus dat is aangesloten op een STP-peer kleiner is dan of gelijk is aan 1.

- NSF timers: bijv. Wanneer "bgp graceful-reset" is geconfigureerd, wordt de BGP-houdtijd aanbevolen om ingesteld te worden op 10 seconden.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 9300, Catalyst 9300L en Catalyst 9300X Series switches

- Cisco IOS XE 17.3.2a en hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De Extended Fast Software Upgrade (xFSU) is een software-verbeteringsproces dat is gericht op het verminderen van downtime van verkeer tijdens het opnieuw laden of upgraden van software. xFSU is gebaseerd op principes van een graceful reset-functie (ook bekend als Cisco NSF).

Het algemene idee achter deze functie is om het data (doorsturen) vlak te houden om te blijven functioneren, terwijl het control vlak herladen als deel van de software upgrade. De rol van xFSU is om de door:sturen staat in ASIC met het nieuwe controlevliegtuig in overeenstemming te brengen en de door:sturen staat na een snelle terugstelling van het door:sturen van ASIC te herstellen zoals hieronder getoond.

Dit beeld toont de dramatische vermindering van de verkeersonderbreking in vergelijking met een normaal herladen.

xFSU introduceert deze opdrachten:

installeer add bestand <image URL> activeer xfsu commit

- beschikbaar in Cisco IOS XE 17.8 release en hoger

installeer add bestand <image URL> activeer reloadfast commit

- beschikbaar in releases van Cisco IOS XE 17.3 en 17.6

- Upgrades van de softwareversie met verminderde downtime

snel opnieuw laden

- Herlaadt de bestaande software met een beperkte downtime.

Waarom xFSU?

Voor systemen zoals Catalyst 9300 switches zonder echte redundante besturing en doorsturen, zijn de uitvaltijd/het verkeersverlies tijdens de herladingen en upgrades meer dan 3 tot 4 min.

- Voor toegangsnetwerken is deze downtime van cruciaal belang voor bijvoorbeeld wifi-toegangspunten, robots, enz.

- xFSU kan helpen de uitvaltijd te minimaliseren, maar er gelden beperkingen omdat niet alle configuraties worden ondersteund.

Opmerking: voor een gestapeld systeem waarbij de uplinks over Active en Standby of Active en de Switches van de leden op een Stack worden gedistribueerd als beste praktijk om de downtime verder te beperken

Ondersteunde protocollen

Opmerking: voor alle protocollen die hier niet worden vermeld, is de downtime van het verkeer gelijk aan die bij een normale herlading/upgrade

- Layer 2-switching

- Per VLAN Spanning Tree (PVST)

- STP met RSTP of MSTP

- Statische poortkanalen (Modus aan)

- UDLD

- Link Aggregation Control Protocol (LACS)

- BGP (IPv4- en IPv6-adresfamilies)

- Open eerst kortste pad (OSPF) of OSPFv2 of OSPFv3

- ISIS

- Virtuele routing en doorsturen (VRF)

- Flexibele NetFlow

- QoS

- IEEE 802.1X poortgebaseerde verificatie

- MAC-verificatie-omzeiling

- Web verificatie

- IGMP-snooping (Internet Group Management Protocol)

- Snooping van multicastdetectie (MLD)

Beperkingen

Waarschuwing: xFSU wordt niet ondersteund in combinatie met deze scenario's. Probeer niet xFSU als een van deze aanwezig zijn op het apparaat.

Standalone en gestapelde apparaten

- Voor een STP-wortelapparaat, als een van de apparaatpoorten in de doorsturen staat is verbonden met een STP-peer (een apparaat met STP geconfigureerd en direct aangesloten op het basisapparaat)

- Het apparaat is geconfigureerd met BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

- Het apparaat is geconfigureerd met LISP/VXLAN.

- Het apparaat is geconfigureerd met macsec

- Het apparaat is ingesteld in SDA en EVPN Fabric.

- Het apparaat is ingesteld op Meraki-modus of DNAC

- Als een BGP-peer een niet-ondersteunde hold timer in het BGP Open-bericht verstuurt, wordt de voorgestelde hold timer geaccepteerd, maar BGP wordt niet ondersteund op een xFSU-gebeurtenis.

Gestapelde apparaten

- Het gestapelde apparaat is ingesteld op de status van de halve ring.

- Het gestapelde apparaat is geconfigureerd met MACsec Key Agreement (MKA) of Cisco TrustSec (CTS)

- het gestapelde apparaat is geconfigureerd met multicast omdat PIM op stack nog niet op zijn plaats is.

Andere beperkingen

- Toepassingshosting wordt mogelijk niet automatisch opnieuw gestart na het uitvoeren van uitgebreide snelle software-upgrade. Het kan nodig zijn Cisco IOSx uit te schakelen en opnieuw in te schakelen, toepassingshosting te configureren, een toepassing opnieuw te installeren, te activeren en te starten.

- De UDLD-berichtintervallen (Configureerde Unidirectional Link Detection) worden tijdens de xFSU genegeerd. De intervallen worden hersteld naar de ingestelde waarden nadat xFSU is voltooid.

Vereiste configuraties

Deze tabel geeft de configuraties weer die nodig zijn voor het uitvoeren van xFSU om een verkeersdowntime van minder dan 30 seconden te realiseren op de respectievelijke protocollen.

Opmerking: deze functie en functionaliteit zijn niet van toepassing op alle configuraties. Zelfs als een protocol wordt vermeld zoals ondersteund met xFSU, op basis van de interactie met andere componenten en tijdgevoelige (stateful protocollen) configuraties, zou dit kunnen leiden tot een hoger verkeersverlies. Het wordt aanbevolen de specifieke configuratie te testen voordat u deze functie gebruikt.

Switchconfiguratie

Protocol

Aanvullende configuratie

Opdracht

Zelfstandig apparaat

IPv6-server

Stel de tijdslimiet in dat een externe IPv6-knooppunt als bereikbaar wordt beschouwd nadat een gebeurtenis ter bevestiging van de bereikbaarheid heeft plaatsgevonden.

Apparaat (configuratie)# ipv6 en 3600000

IPv6 met MLD

IPv6 MLD-snooping inschakelen

Apparaat (configuratie)# ipv6 mld snooping

OSPF

Verhoog meer opnieuw verzenden in de stack.

Apparaat (configuratie-router)# ip ospf opnieuw verzenden-interval 10

OSPF V3

Verhoog meer opnieuw verzenden in de stack.

Apparaat (configuratie-router)# ospfv3 hertransmissie-interval 10

OSPF V3

- SNMP inschakelen voor wereldwijde persistentie van ifIndex

- Stel een vaste router-ID in voor een OSPFv3-instantie.

- SNMP inschakelen indienindexpersistentie

Apparaat (configuratie)# snmp ifmib ifindex blijft bestaan

Apparaat (configuratie)# router ospfv3 1

Apparaat (configuratie-router)# router-id 192.0.2.5

Apparaat (configuratie-router)#

interface-id snmp-if-index

BGP

NSF-bewustzijn op een apparaat inschakelen

Apparaat (configuratie-router)# bgp graceful-bootstart

Gestapeld apparaat

OSPF

Verhoog meer opnieuw verzenden in de stack.

Apparaat (configuratie-router)# ip ospf opnieuw verzenden-interval 10

OSPF V3

Verhoog meer opnieuw verzenden in de stack.

Apparaat (configuratie-router)# ospfv3 hertransmissie-interval 10

BGP

Schakel NSF-bewustzijn in op alle apparaten in de stack.

Apparaat (configuratie-router)# bgp graceful-start alles

ISIS

Schakel NSF-bediening voor IS-IS in.

Apparaat (configuratie-router)# nsf ietf

OF

Apparaat (configuratierouter)# nsf cisco

Releaseondersteuningsmatrix

Ondersteuning van uitgebreide snelle software-upgrade tussen releases

Binnen EM release / Van EM naar EM release

Van/naar

17.3.x (EM)*

17.4.x (SM)

17.5.x (SM)

17,6,x (EM)

17.7.x (SM)

17.8.x (SM)

17,9,x (EM)

17.3.x (EM)*

✓

X

X

✓

X

X

✓

17.4.x (SM)

—

—

X

X

X

X

X

17.5.x (SM)

—

—

—

X

X

X

X

17,6,x (EM)

—

—

—

✓

X

X

✓

17.7.x (SM)

—

—

—

—

—

X

X

17.8.x (SM)

—

—

—

—

—

—

X

17,9,x (EM)

—

—

—

—

—

—

✓

* Op Cisco IOS XE 17.3.x-trein wordt xFSU alleen ondersteund vanaf versie 17.3.2.

Binnen dezelfde SM- of EM-versie

Van/naar

17.3.x (EM)*

17.4.x (SM)

17.5.x (SM)

17,6,x (EM)

17.7.x (SM)

17.8.x (SM)

17,9,x (EM)

17.3.x (EM)*

✓

—

—

—

—

—

—

17.4.x (SM)

—

✓

—

—

—

—

—

17.5.x (SM)

—

—

✓

—

—

—

—

17,6,x (EM)

—

—

—

✓

—

—

—

17.7.x (SM)

—

—

—

—

✓

—

—

17.8.x (SM)

—

—

—

—

—

✓

—

17,9,x (EM)

—

—

—

—

—

—

✓

* Op Cisco IOS XE 17.3.x-trein wordt xFSU alleen ondersteund vanaf versie 17.3.2.

Opmerking: er zijn elk jaar drie releases gepland - twee Standard Maintenance (SM) en een Extended Maintenance (EM). Een standaard ondersteuningsrelease heeft een levensduur van 12 maanden vanaf de eerste levering aan de klant (FCS) met twee geplande verbouwingen. Een extended-support release biedt een duurzame support levensduur van 48 maanden van FCS met tien geplande herbouwingen.

Procedure

installeer add bestand <image URL>activeer xfsu commit

Opmerking: deze CLI is alleen beschikbaar in de Cisco IOS XE 17.8-release en hoger. Voor 17.3 en 17.6 releases, gebruik 'installeer add file <image URL> activeert reloadfast commit'

- Met deze opdracht wordt de softwareversie geüpgraded en de downtime verminderd.

- Hier zijn de stappen die automatisch gebeuren bij het uitvoeren van de CLI.

- installeer add: Download image van TFTP server, kopieer naar alle switches en vouw pakketten uit op elke switch

- xFSU-controle: Geef xFSU-gerelateerde controle inclusief beperking controle

- installeer activeert/activeert: Activeer en bega geïnstalleerde pakketten

- pre-upgrade installeren: Pre-upgrade MCU, Rommon images

- Snel opnieuw laden: snelle opnieuw laden switches

C9300_Switch#install add file flash:cat9k_iosxe.V178_1A_FC2_2.SSA.bin activate xfsu commit

install_add_activate_commit: START Tue Apr 19 21:54:03 UTC 2022

STACK_GR: Inside xFSU check if switch stack

Checking STP eligibility: Eligible

[1]: Performing xFSU-pre-check

300+0 records in

300+0 records out

307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.196216 s, 1.6 MB/s

SUCCESS: xFSU-pre-check finished

[1]: xFSU-pre-check package(s) on switch 1

For all other than the below protocols, the traffic downtime will be longer than 30 seconds.

1) Layer 2 Switching, 2) Per VLAN Spanning Tree (PVST), 3) STP with RSTP or MSTP

4) Static Port-channels (Mode on), 5) UDLD, 6) LACP, 7) BGP (IPv4 and IPv6)

Open Shortest Path First (OSPF) or OSPFv2 or OSPFv3, 9) IS-IS,

10) Virtual routing and forwarding (VRF), 11) Flexible NetFlow, 12) QoS

SUCCESS: xFSU requirement pre-check

Downloading file flash:cat9k_iosxe.V178_1A_FC2_2.SSA.bin

Finished downloading file flash:cat9k_iosxe.V178_1A_FC2_2.SSA.bin to flash:cat9k_iosxe.V178_1A_FC2_2.SSA.bin

install_add_activate_commit: Adding PACKAGE

install_add_activate_commit: Checking whether new add is allowed ....

--- Starting initial file syncing ---

Info: Finished copying flash:cat9k_iosxe.V178_1A_FC2_2.SSA.bin to the selected switch(es)

Finished initial file syncing

--- Starting Add ---

Performing Add on all members

[1] Add package(s) on switch 1

[1] Finished Add on switch 1

Checking status of Add on [1]

Add: Passed on [1]

Finished Add

Image added. Version: 17.08.01.0.1516

install_add_activate_commit: Activating PACKAGE

Following packages shall be activated:

/flash/cat9k-wlc.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-webui.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-srdriver.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-sipspa.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-sipbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-rpboot.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-rpbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-lni.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-guestshell.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-espbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

/flash/cat9k-cc_srdriver.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

--- Verifying Platform specific xFSU admission criteria ---

SUCCESS: xFSU image pre-check

This operation requires a fast reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y <-- answer y to continue

--- Starting Activate ---

Performing Activate on all members

[1] Activate package(s) on switch 1

--- Starting list of software package changes ---

Old files list:

Modified cat9k-cc_srdriver.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-espbase.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-guestshell.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-lni.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-rpbase.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-rpboot.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-sipbase.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-sipspa.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-srdriver.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-webui.17.08.01a.SPA.pkg

Modified cat9k-wlc.17.08.01a.SPA.pkg

New files list:

Added cat9k-cc_srdriver.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-espbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-guestshell.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-lni.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-rpbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-rpboot.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-sipbase.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-sipspa.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-srdriver.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-webui.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Added cat9k-wlc.V178_1A_FC2_2.SSA.pkg

Finished list of software package changes

[1] Finished Activate on switch 1

Checking status of Activate on [1]

Activate: Passed on [1]

Finished Activate

--- Starting Commit ---

Performing Commit on all members

[1] Commit package(s) on switch 1

[1] Finished Commit on switch 1

Checking status of Commit on [1]

Commit: Passed on [1]

Finished Commit

Send model notification for install_add_activate_commit before reload

Check xFSU support and verification on switch

[1]: xFSU-Verify-Package package(s) on switch 1

Finished preverifying before xFSU

SUCCESS to verify packages

SUCCESS to verify before xFSU

[1]: Finished xFSU-Verify-Package successful on switch 1

(-2) SUCCESS: Finished xFSU-Verify-Package: Success on [1]

[1]: Performing Upgrade_Service

300+0 records in

300+0 records out

307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.196891 s, 1.6 MB/s

SUCCESS: Upgrade_Service finished

PID TTY TIME CMD

Starting GR:#

Waiting for UDLD processing:UDLD processing complete

cat: /: Is a directory

Wait for ifm backup: Ifm backup is completeApr 19 22:05:04.843: %PMAN-5-EXITACTION: F0/0: pvp: Process manager is exiting: reload fp action requested

Apr 19 22:05:08.099: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting: rp processes exit with reload switch code

Initializing Hardware......

Reload Fast Detected

System Bootstrap, Version 17.9.0.4r, DEVELOPMENT SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2022 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 03/22/2022 10:39:31.69 by mjagatap

Current ROMMON image : Primary

Last reset cause : SoftwareReload

C9300-24T platform with 8388608 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 0

boot: attempting to boot from [flash:packages.conf]

boot: reading file packages.conf

#

##############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################

Loading image in Verbose mode: 0

Both links down, not waiting for other switches

Switch number is 1

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software [Cupertino], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.8.1a, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2022 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 16-Apr-22 18:59 by mcpre

This software version supports only Smart Licensing as the software licensing mechanism.

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR

LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO SOFTWARE PRODUCT, PRODUCT FEATURE,

AND/OR SUBSEQUENTLY PROVIDED SOFTWARE FEATURES (COLLECTIVELY, THE

"SOFTWARE"), AND/OR USING SUCH SOFTWARE CONSTITUTES YOUR FULL

ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU

ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.

Your use of the Software is subject to the Cisco End User License Agreement

(EULA) and any relevant supplemental terms (SEULA) found at

http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html.

You hereby acknowledge and agree that certain Software and/or features are

licensed for a particular term, that the license to such Software and/or

features is valid only for the applicable term and that such Software and/or

features may be shut down or otherwise terminated by Cisco after expiration

of the applicable license term (e.g., 90-day trial period). Cisco reserves

the right to terminate any such Software feature electronically or by any

other means available. While Cisco may provide alerts, it is your sole

responsibility to monitor your usage of any such term Software feature to

ensure that your systems and networks are prepared for a shutdown of the

Software feature.

FIPS: Flash Key Check : Key Not Found, FIPS Mode Not Enabled

cisco C9300-24T (X86) processor with 1310600K/6147K bytes of memory.

Processor board ID FJC2327E0UB

2048K bytes of non-volatile configuration memory.

8388608K bytes of physical memory.

1638400K bytes of Crash Files at crashinfo:.

11264000K bytes of Flash at flash:.

Base Ethernet MAC Address : d4:ad:bd:f0:38:80

Motherboard Assembly Number : 73-18270-03

Motherboard Serial Number : FJZ23271DDG

Model Revision Number : E0

Motherboard Revision Number : B0

Model Number : C9300-24T

System Serial Number : FJC2327E0UB

CLEI Code Number :

WARNING: Command has been added to the configuration using a type 7 password. However, recommended to migrate to strong type-6 encryption

Press RETURN to get started!

C9300_Switch#sh log | inc FAST

*Apr 19 22:10:05.943: %FED_IPC_MSG-5-FAST_RELOAD_COMPLETE: Switch 1 F0/0: fed: Fast reload operation complete

Snel opnieuw laden

- Deze opdracht herlaadt de bestaande software met beperkte downtime.

- Hier zijn de stappen die automatisch gebeuren bij het uitvoeren van de CLI.

- xFSU-controle: Geef xFSU-gerelateerde controle inclusief beperking controle

- Snel opnieuw laden: snelle opnieuw laden switches

C9300_Switch#reload fast

Reload fast command is being issued on Active unit, this will reload fast the whole stack

Proceed with reload fast? [confirm]

STACK_GR: Inside xFSU check if switch stack

Checking STP eligibility: Eligible

[1]: Performing xFSU-pre-check

300+0 records in

300+0 records out

307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.196405 s, 1.6 MB/s

SUCCESS: xFSU-pre-check finished

[1]: xFSU-pre-check package(s) on switch 1

For all other than the below protocols, the traffic downtime will be longer than 30 seconds.

1) Layer 2 Switching, 2) Per VLAN Spanning Tree (PVST), 3) STP with RSTP or MSTP

4) Static Port-channels (Mode on), 5) UDLD, 6) LACP, 7) BGP (IPv4 and IPv6)

Open Shortest Path First (OSPF) or OSPFv2 or OSPFv3, 9) IS-IS,

10) Virtual routing and forwarding (VRF), 11) Flexible NetFlow, 12) QoS

SUCCESS: xFSU requirement pre-check

--- Verifying Platform specific xFSU admission criteria ---

SUCCESS: xFSU image pre-check

Check xFSU support and verification on switch

[1]: xFSU-Verify-Package package(s) on switch 1

Finished preverifying before xFSU

SUCCESS to verify packages

SUCCESS to verify before xFSU

[1]: Finished xFSU-Verify-Package successful on switch 1

(-2) SUCCESS: Finished xFSU-Verify-Package: Success on [1]

[1]: Performing Upgrade_Service

300+0 records in

300+0 records out

307200 bytes (307 kB, 300 KiB) copied, 0.196099 s, 1.6 MB/s

mount: /tmp/microcode_update/boot_pkg: WARNING: source write-protected, mounted read-only.

SUCCESS: Upgrade_Service finished

PID TTY TIME CMD

Starting GR:#

Waiting for UDLD processing:UDLD processing complete

cat: /: Is a directory

Wait for ifm backup: Ifm backup is completeApr 19 21:43:03.283: %PMAN-5-EXITACTION: F0/0: pvp: Process manager is exiting: reload fp action requested

Apr 19 21:43:05.337: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process ger is exiting: rp processes exit with reload switch code

Initializing Hardware......

Reload Fast Detected

System Bootstrap, Version 17.9.0.4r, DEVELOPMENT SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2022 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 03/22/2022 10:39:31.69 by mjagatap

Current ROMMON image : Primary

Last reset cause : SoftwareReload

C9300-24T platform with 8388608 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 0

boot: attempting to boot from [flash:packages.conf]

boot: reading file packages.conf

#

##############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################

Loading image in Verbose mode: 0

Both links down, not waiting for other switches

Switch number is 1

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software [Cupertino], Catalyst L3 Switch Software (CAT9K_IOSXE), Version 17.8.1a, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2022 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 16-Apr-22 18:59 by mcpre

This software version supports only Smart Licensing as the software licensing mechanism.

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR

LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO SOFTWARE PRODUCT, PRODUCT FEATURE,

AND/OR SUBSEQUENTLY PROVIDED SOFTWARE FEATURES (COLLECTIVELY, THE

"SOFTWARE"), AND/OR USING SUCH SOFTWARE CONSTITUTES YOUR FULL

ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU

ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.

Your use of the Software is subject to the Cisco End User License Agreement

(EULA) and any relevant supplemental terms (SEULA) found at

http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html.

You hereby acknowledge and agree that certain Software and/or features are

licensed for a particular term, that the license to such Software and/or

features is valid only for the applicable term and that such Software and/or

features may be shut down or otherwise terminated by Cisco after expiration

of the applicable license term (e.g., 90-day trial period). Cisco reserves

the right to terminate any such Software feature electronically or by any

other means available. While Cisco may provide alerts, it is your sole

responsibility to monitor your usage of any such term Software feature to

ensure that your systems and networks are prepared for a shutdown of the

Software feature.

FIPS: Flash Key Check : Key Not Found, FIPS Mode Not Enabled

cisco C9300-24T (X86) processor with 1310600K/6147K bytes of memory.

Processor board ID FJC2327E0UB

2048K bytes of non-volatile configuration memory.

8388608K bytes of physical memory.

1638400K bytes of Crash Files at crashinfo:.

11264000K bytes of Flash at flash:.

Base Ethernet MAC Address : d4:ad:bd:f0:38:80

Motherboard Assembly Number : 73-18270-03

Motherboard Serial Number : FJZ23271DDG

Model Revision Number : E0

Motherboard Revision Number : B0

Model Number : C9300-24T

System Serial Number : FJC2327E0UB

CLEI Code Number :

WARNING: Command has been added to the configuration using a type 7 password. However, recommended to migrate to strong type-6 encryption

Press RETURN to get started!

C9300_Switch>

C9300_Switch>en

C9300_Switch#sh log | inc FAST

*Apr 19 21:48:01.667: %FED_IPC_MSG-5-FAST_RELOAD_COMPLETE: Switch 1 F0/0: fed: Fast reload operation complete

Verifiëren

Opdrachten/uitgangen die moeten worden verzameld om te valideren nadat xFSU met succes is voltooid.

Basis opdrachten weergeven

· switch details tonen - De switch detailinformatie weergeven

· versie tonen - De versie van de switch weergeven

.show version | met reden - geef reden weer als "Image Install with Reload Fast" of "Reload Fast Command" op alle switches.

· tonen in werking stelt - om de switch lopende configuratie te tonen

· vastlegging tonen - Het logbestand van de switch weergeven

· logbestand tonen | in FAST ( verzamel deze post xFSU) - Om FAST_RELOAD_COMPLETE te begroeten uit de switch console log

Verwante xFSU-logbestanden

graceful-reload weergeven - voor weergave van het xFSU graceful reload-logbestand

C9300_Switch#show graceful-reload

Graceful Reload Infra Status: Not running

Minimum required system uptime before fast reload can be supported is 10 seconds

Client OSPFV3 : (0x10203008) Status: Up

Client OSPF : (0x10203007) Status: Up

Client GR_CLIENT_BGP : (0x10203006) Status: Up

Client IS-IS : (0x10203005) Status: Up

Client LACP_xFSU : (0x10203004) Status: Up

Client GR_CLIENT_TOPO : (0x10203003) Status: Up

Client GR_CLIENT_VRF : (0x10203002) Status: Up

Client GR_CLIENT_RIB : (0x10203001) Status: Up

Client GR_CLIENT_FIB : (0x10203000) Status: Up

xfsu-status tonen - De xFSU-status weergeven (Deze CLI is alleen beschikbaar in de release van Cisco IOS XE 17.8 en hoger. Voor 17.3 en 17.6 releases, gebruik 'toon reloadfast status')

C9300_Switch#show xfsu status

Reload Fast PLATFORM Status: Dataplane update done

Graceful Reload Infra Status: Not running

Minimum required system uptime before fast reload can be supported is 10 seconds

Client OSPFV3 : (0x10203008) Status: Up

Client OSPF : (0x10203007) Status: Up

Client GR_CLIENT_BGP : (0x10203006) Status: Up

Client IS-IS : (0x10203005) Status: Up

Client LACP_xFSU : (0x10203004) Status: Up

Client GR_CLIENT_TOPO : (0x10203003) Status: Up

Client GR_CLIENT_VRF : (0x10203002) Status: Up

Client GR_CLIENT_RIB : (0x10203001) Status: Up

Client GR_CLIENT_FIB : (0x10203000) Status: Up

Problemen oplossen

Outputs die moeten worden verzameld ingeval xFSU mislukt.

FPGA versie

show platform hardware fpga switch <sw_num> | inc Version - display FPGA version

Complete topologie inclusief SKU/FRU/Uplink/Downlink Details

show inventory - display switch inventory

show cdp neighbor - display switch CDP neighbor

show etherchannel summary - display switch etherchannel  summary

show spanning-tree - display switch spanning-tree configuration

show romvar switch all | in BOARD - display switch board ID

Informatie over Btrace & Crash

show platform software trace message fed switch <sw-num> - display switch fed trace configuration

request platform software trace rotate all - rotate switch trace logs to archive

Copy logs from crashinfo-<sw_num>:/tracelogs/fed_F0*

If crash happens during xFSU, copy crashinfo-<sw_num>:system-report*

If stack SSO not ready or archive trace generated during bootup, copy crashinfo-<sw_num>:*archive*

Informatie over interface

show interface status | inc connected - display switch connected interface status.

show ip interface brief | inc up - display switch those interfaces which stay up.

show interface <intf-id> status -display interface status for particular interface.

show interface <intf-id> status err-disabled - display interface err-disabled status for particular interface.

Verwante informatie over XCVR/PHY/Uplink

show controllers ethernet-controller <intf-id> phy detail - To display switch phy detail for particular ethernet-controller interface.

show controllers ethernet-controller <intf-id> mac - To display switch mac information for particular ethernet-controller interface.

show controllers ethernet-controller <intf-id> link-status - To display switch link status for particular ethernet-controller interface.

show controllers ethernet-controller <ints-id> - To display information for particular ethernet-controller interface.

xFSU toont technische ondersteuning xfsu

show tech-support xfsu - display xFSU technical support information

Opmerking: (Deze CLI is alleen beschikbaar in de release van Cisco IOS XE 17.8 en hoger. Voor 17.3 en 17.6 releases, gebruik 'show tech-support reloadfast')

Subsidiabiliteit van xFSU

Opmerking: toon xfsu-geschiktheidsinformatie over xFSU-geschiktheid voor weergave (deze CLI is alleen beschikbaar in Cisco IOS XE 17.8 release en hoger)

xfsu-subsidiabiliteit aantonen (zelfstandige switch)

C9300_Switch#show xfsu eligibility

Reload fast supported: Yes

Reload Fast PLATFORM Status: Not started yet

Stack Configuration: No

Eligibility Check         Status

=================         ======

Autoboot Enabled          No

Install Mode              Yes

Check macsec eligibility  Eligible

<-- All the status must be Yes or eligible to continue xFSU

Spanning Tree             Eligible

<-- For STP status must be eligible to continue xFSU

xfsu-subsidiabiliteit aantonen (stack-switches)

Switch#show xfsu eligibility

Reload fast supported: Yes

Reload Fast PLATFORM Status: Not started yet

Stack Configuration: Yes

Eligibility Check         Status

=================         ======

Autoboot Enabled          Yes

Install Mode              Yes

Network Advantage License Yes

Full ring stack           Yes

Check macsec eligibility  Eligible

<-- All the status must be Yes or eligible to continue xFSU

Spanning Tree             Eligible

<-- For STP status must be eligible to continue xFSU

SSO Mode                  Yes

<-- If 'SSO mode' status is 'No', please wait until condition is met, then proceed

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems

- Lijst met niet-ondersteunde protocollen: raadpleeg hier de link

- Lijst met ondersteunde protocollen: raadpleeg hier de link