Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 720

Ondersteunde kaarten en minimale softwarevereisten

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 32

Ondersteunde kaarten en minimale softwarevereisten

Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 PISA

Ondersteunde kaarten en minimale softwarevereisten

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 2

Ondersteunde kaarten en minimale softwarevereisten

Gigabit-interfaceconverters (GBIC’s)

Ondersteunde modules en minimale softwarevereisten

10 Gigabit Ethernet-switchingmodules

Ondersteunde Supervisor Engine en minimale softwarevereisten

10/100/1000 Ethernet-switchingmodules

Ondersteunde Supervisor Engine en minimale softwarevereisten

Functies van 10/100/1000 Ethernet-switchingmodules

Fast Ethernet-switchingmodules

Ondersteunde Supervisor Engine en minimale softwarevereisten

Ethernet/Fast Ethernet (10/100) switchingmodules

Ondersteunde Supervisor Engine en minimale softwarevereisten

Ethernet-switchingmodule

Ondersteunde Supervisor Engine en minimale softwarevereisten

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de relatie tussen Cisco Catalyst switches, Supervisor Engine modules en lijnkaarten.

Voordat u begint

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Zorg ervoor dat de versie van de software die u gebruikt de Supervisor module en de lijnkaartcombinatie ondersteunt die u wilt gebruiken. U kunt de softwarecompatibiliteit met het gereedschap Software Adviseur controleren (alleen geregistreerde klanten).

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 720

Dit zijn de functies van Supervisor Engine 720:

- het geïntegreerde 720 Gbps Switch fabric-enabled 720 Gbps

- 64-MB flitser of CompactFlash adapter met 512 MB CompactFlash kaart (WS-CF-UPG=):

- 64-MB flitser (sup-bootflash:) ondersteund in alle releases

- WS-CF-UPG= (sup-bootdisk:) ondersteund in Cisco IOS-softwarerelease 12.2(18)SXE5 en later en Cisco IOS-softwarerelease 12.2(18)SXF en later.

Ondersteunde kaarten en minimale softwarevereisten

Deze tabel bevat de module voor de toezichthouder met de ondersteunde beleidsfunctiekaarten, MSFC-kaarten en de minimale softwarevereisten.

Product

Ondersteunde kaarten

Minimale softwareversie

WS-SUP 720

PFC 3A met 512-MB DRAM MSFC3 met 512-MB DRAM en 64-MB bladeserver

12.2(14)SX

WS-SUP720-3B router

PFC3B met 512 MB DRAM MSFC3 MET 512 MB DRAM en 64 MB bootflash

12.2(17d)SXB1

WS-SUP720-3BXL router

PFC 3BXL met 1-GB DRAM MSFC3 met 1 GB DRAM en 64-MB flitser

12.2(17b)SXA

VS-S720-10G-3C switch

Supervisor Engine 720-10GE met PFC3C

12.2(33)SXH

VS-S720-10G-3CXL switch

Supervisor Engine 720-10GE met PFC3CXL

12.2(33)SXH

Het is mogelijk het WS-SUP720-3B-geheugen te upgraden naar 1-GB DRAM op de Supervisor Engine 720 en 1-GB DRAM op de MSFC3. Om het geheugen te verbeteren, moet u de Supervisor Engine 720, de MSFC3 en alle met DFC3 uitgeruste switchmodules verbeteren.

Raadpleeg de installatieopmerking van Supervisor Engine 720 Switch processor en routeprocessorgeheugen voor geheugenupgrades.

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 32

De Supervisor Engine ondersteunt geen enkele van deze functies:

- Supervisor Engine 32 ondersteunt Cisco IOS SLB niet.

- Uitgebreide multicast replicatie

- Multicast voor detectie van replicatiemodus

- Alle configuratieopdrachten voor de stof

Ondersteunde kaarten en minimale softwarevereisten

Deze tabel bevat een lijst van de toezichthouder met de ondersteunde beleidsfunctiekaarten, MSFC-kaarten en de minimale softwarevereisten.

Product

Ondersteunde kaarten

Minimale softwareversie

WS-SUP32-10 GE-3B switch

PFC 3B met 256 DRAM voor IP BASE SSH LAN ALLEEN als afbeelding, 512 MB RAM voor alle andere afbeeldingen, 256 MB flitser. 10 Gigabit Ethernet-poorten MSFC2A met 64 MB extra-Flash

12.2(18)SFX

WS-SUP32-2 GE-3B switch

PFC 3B met 256 DRAM voor IP BASE SSH LAN ALLEEN als afbeelding, 512 MB RAM voor alle andere afbeeldingen, 256 MB flitser. MSFC2A met 64 MB extra-flitser

12.2(18)SFX

Raadpleeg de Catalyst 6500 Series handleiding voor Switch Supervisor Engine voor hardware.

Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 PISA

Supervisor Engine 32 PISA biedt deze functies:

- Diepgaande pakketinspectie en toepassingsbewustzijn

- Programmeerbare architectuur

- Geïntegreerde beveiliging

- Hoge beschikbaarheid

- Uitgebreide beheerbaarheid

- Sportefficiëntie

- Toezicht op verkeersbeheer

Ondersteunde kaarten en minimale softwarevereisten

Product

Ondersteunde kaarten

Minimale softwareversie

WS-S320-12 GE-PISA

Supervisor Engine 320 PISA met 8-poorts Gigabit Ethernet en PFC3B

Cisco IOS®-softwarerelease 12.2(18)ZY

WS-S32-10GE-PISA

Supervisor Engine 32 met 2-poorts 10 Gigabit Ethernet en PFC3B

Cisco IOS®-softwarerelease 12.2(18)ZY

Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 2

Ondersteunde kaarten en minimale softwarevereisten

In deze tabel worden de toezichthouder-module met de ondersteunde beleidsfunctiekaarten, MSFC-kaarten en de minimale softwarevereisten opgesomd

Product

Ondersteunde kaarten

Minimale softwareversie

WS-X6K-S2U-MSFC2

PFC2 met 256 MB DRAM, 32 MB bootflash MSFC2 met 256 MB DRAM

12.2(17d)SXB

WS-X6K-S2-MSFC2

PFC2 met 256 MB DRAM, 32 MB bootflash MSFC2 met 256 MB DRAM

12.2(17d)SXB

Om WS-X6K-S2-MSFC2 met Cisco IOS-softwarereleases 12.2SX te gebruiken, upgrade het geheugen.

- Raadpleeg Catalyst 6000 Series MSFC/MSFC2 DRAM-upgrade-installatieopmerking om een upgrade van MSFC2 mogelijk te maken.

- Raadpleeg Catalyst 6000 Series Supervisor Engine 2 DRAM-upgrade-installatieopmerking voor upgrade van Supervisor Engine 2 DRAM.

- Raadpleeg Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 2 (Opstarten) en Opstarten van een upgrade op apparaten upgrade van Supervisor Engine 2 (Boet-rom) en de installatieopmerking van een bootflitser.

Opmerking: Supervisor Engine 2 ondersteunt alle GBIC’s die worden ondersteund door Cisco IOS-softwarerelease 12.2(17d)SXB en hoger.

Gigabit-interfaceconverters (GBIC’s)

Ondersteunde modules en minimale softwarevereisten

Product

Minimale softwareversie

WDM-GBIC-REC

12.2(18)SXE

DWDM-GBIC

12.2(17a)SX

CWDM-GBIC

12.2(14)SX

WS-G5483

12.2(14)SX

WS-5484

12.2(14)SX

WS-5486

12.2(14)SX

WS-5487

12.2(14)SX

10 Gigabit Ethernet-switchingmodules

Ondersteunde Supervisor Engine en minimale softwarevereisten

Product

Ondersteunde Supervisor Engine

Minimale softwareversie

WS-X6748-SFP switch

SUP720

12.2(17d)SXB

WS-X6724-SFP switch

SUP720

12.2(17a)SX

WS-X6816-GBIC

SUP 720 SUP 2

12.2(14)SX in SUP720 12.2(17d)SXB in SUP 2

WS-X6516A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6516-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416 GE-M MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6316 GE-TX switch

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

10/100/1000 Ethernet-switchingmodules

Ondersteunde Supervisor Engine en minimale softwarevereisten

Product

Ondersteunde Supervisor Engine

Minimale softwareversie

WS-X6748 GE-TX switch

SUP 720

12.2(17a)SX

WS-X6548 GE-TX switch

SUP 720 SUP 32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6548V-TX switch

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6548-1 GE-45AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

WS-X6148 GE-TX switch

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148 GE-45AF

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148V-E-TX switch

SUP720 SUP32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6516 GE-TX switch

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Functies van 10/100/1000 Ethernet-switchingmodules

- ISL-trunking

- Jumboframes

- 802.1Q tunneling

- Bestrijding van verkeerstormen

Fast Ethernet-switchingmodules

Ondersteunde Supervisor Engine en minimale softwarevereisten

Product

Ondersteunde Supervisor Engine

Minimale softwareversie

WS-X6148-FE-SFP switch

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF2

WS-6524-100 FX-M switch

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-SM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-M switch

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6224-100FX-MT switch

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Ethernet/Fast Ethernet (10/100) switchingmodules

Ondersteunde Supervisor Engine en minimale softwarevereisten

Product

Ondersteunde Supervisor Engine

Minimale softwareversie

WS-X6548-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6148X2-RJ-21 switch

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148X2-RJ-45 switch

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6148X2-45AF-software

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-21AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6348-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-45V switch

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-21V switch

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-TEL

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148A-RJ-45 switch

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148A-45AF-Z switch

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-45AF

SUP 2

12.2 (17d)SXB

WS-X6148-RJ-21

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-21V switch

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-21AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

Ethernet-switchingmodule

Ondersteunde Supervisor Engine en minimale softwarevereisten

Product

Ondersteunde Supervisor Engine

Minimale softwareversie

WS-X6024-10FL-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Gerelateerde informatie

- Probleemoplossing voor hardware en gebruikelijke problemen op Catalyst 6500/6000 Series Switches die Cisco IOS-systeemsoftware uitvoeren

- Gemeenschappelijke foutmeldingen op Catalyst 6500/6000 Series Switches die Cisco IOS-software uitvoeren

- Catalyst 6500/6000 Series Switches voor probleemoplossing via CatOS op de Supervisor Engine en Cisco IOS op de MSFC

- Hoe bepaalt u het type supervisor module dat in Catalyst 6500/6000 Series Switches is geïnstalleerd

- Geheugen-/Flash-grootte ondersteund in Catalyst Switch-platforms

- Software-afbeeldingen op Catalyst Switch Layer 3-modules upgrade uitvoeren