Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Netwerkdiagram

Configureer de Catalyst Switch voor 802.1x-verificatie

De RADIUS-server configureren

Configuratie van de PC Clients om 802.1x verificatie te gebruiken

Verifiëren

PC-clients

Catalyst 6500

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt uit hoe u IEEE 802.1x kunt configureren op een Catalyst 6500/6000-server die in de native modus loopt (één Cisco IOS® Software-afbeelding voor de Supervisor Engine en MSFC) en een RADIUS-server (Remote Authentication Dial-User Service) voor verificatie en VLAN-toewijzing.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document zouden kennis moeten hebben van deze onderwerpen:

- Installatiegids voor Cisco Secure ACS voor Windows 4.1

- Gebruikershandleiding voor Cisco Secure Access Control Server 4.1

- Hoe werkt RADIUS?

- Catalyst-switching- en ACS-implementatiegids

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 6500 met Cisco IOS-softwarerelease 12.2(18)SXF op Supervisor Engine

Opmerking: U hebt Cisco IOS-softwarerelease 12.1(13)E of later nodig om 802.1x poortgebaseerde verificatie te ondersteunen.

- Dit voorbeeld gebruikt Cisco Secure Access Control Server (ACS) 4.1 als RADIUS-server.

Opmerking: U dient een RADIUS-server op te geven voordat u 802.1x in de switch activeert.

- PC-klanten die 802.1x-verificatie ondersteunen

Opmerking: Dit voorbeeld gebruikt Microsoft Windows XP-clients.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

De standaard IEEE 802.1x definieert een op clientserver gebaseerd toegangscontrole- en verificatieprotocol dat onbevoegde apparaten beperkt tot het aansluiten op een netwerk via publiekelijk toegankelijke poorten. 802.1x controleert netwerktoegang door bij elke poort twee verschillende virtuele toegangspunten te creëren. Eén toegangspunt is een ongecontroleerde haven; het andere is een gecontroleerde haven . Al het verkeer door één poort is beschikbaar voor beide toegangspunten. 802.1x echt maakt elk gebruikersapparaat dat met een switch poort is verbonden en wijst de poort op een VLAN toe voordat er services beschikbaar zijn die door de switch of het LAN worden aangeboden. Totdat het apparaat voor authentiek is verklaard, staat 802.1x-toegangscontrole alleen Verkeersverkeer via LAN (EAPOL) via de poort waarop het apparaat is aangesloten toe. Nadat de authenticatie succesvol is, kan het normale verkeer door de poort gaan.

Opmerking: Als de switch EAPOL-pakketten van de haven ontvangt die niet zijn ingesteld voor 802.1x-verificatie of als de switch geen 802.1x-verificatie ondersteunt, worden de EAPOL-pakketten verwijderd en niet naar een upstream-voorziening doorgestuurd.

Configureren

In deze sectie wordt u gepresenteerd met de informatie om de 802.1x optie te configureren die in dit document wordt beschreven.

Voor deze configuratie zijn de volgende stappen vereist:

- Configureer de Catalyst switch voor 802.1x-verificatie.

- Configureer de RADIUS-server.

- Configureer de PC-clients met de 802.1x-verificatie.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

- RADIUS server-voert de eigenlijke authenticatie van de client uit. De RADIUS-server bevestigt de identiteit van de client en deelt de switch mee of de client al dan niet is geautoriseerd om toegang te krijgen tot de LAN- en switch-services. Hier wordt de RADIUS-server ingesteld voor verificatie en VLAN-toewijzing.

- Switch-controleert de fysieke toegang tot het netwerk op basis van de authenticatiestatus van de client. De switch fungeert als een intermediair (proxy) tussen de client en de RADIUS-server. Het vraagt om identiteitsinformatie van de cliënt, verifieert die informatie met de server van de RADIUS, en geeft een antwoord op de cliënt terug. Hier wordt de Catalyst 6500 switch ook geconfigureerd als een DHCP-server. Met de ondersteuning voor 802.1x-verificatie voor het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) kan de DHCP-server de IP-adressen toewijzen aan de verschillende klassen van eindgebruikers door de geauthenticeerde gebruikersidentiteit in het DHCP-zoekproces toe te voegen.

- Clients-De apparaten (werkstations) die toegang tot de LAN- en switch-services vragen en op verzoeken van de switch reageren. Hier zijn PC's 1 tot 4 de klanten die een geauthentiseerde netwerktoegang vragen. PCs 1 en 2 gebruiken de zelfde openings van een opening van een verbinding die in VLAN 2 is. Op dezelfde manier gebruiken PCs 3 en 4 een openings van een verbinding voor VLAN 3. PC cliënten worden gevormd om het IP adres van een server van DHCP te bereiken.

Configureer de Catalyst Switch voor 802.1x-verificatie

Deze configuratie van de switch omvat:

- Hoe u 802.1x-verificatie kunt inschakelen voor Fast Ethernet-poorten.

- Hoe een RADIUS-server op VLAN 10 aan te sluiten achter Fast Ethernet-poort 3/1.

- Een DHCP-serverconfiguratie voor twee IP-pools, één voor klanten in VLAN 2 en één voor klanten in VLAN 3.

- Routing tussen VLAN’s om connectiviteit tussen klanten na verificatie te hebben.

Raadpleeg 802.1x Port-gebaseerde verificatierichtlijnen en -beperkingen voor de richtlijnen voor de configuratie van 802.1x-verificatie.

Opmerking: Zorg ervoor dat de RADIUS-server altijd achter een geautoriseerde poort verbonden is.

Catalyst 6500

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname Cat6K

!--- Sets the hostname for the switch.

Cat6K(config)#vlan 2

Cat6K(config-vlan)#name VLAN2

Cat6K(config-vlan)#vlan 3

Cat6K(config-vlan)#name VLAN3

!--- VLAN should be existing in the switch for a successful authentication.

Cat6K(config-vlan)#vlan 10

Cat6K(config-vlan)#name RADIUS_SERVER

!--- This is a dedicated VLAN for the RADIUS server.

Cat6K(config-vlan)#exit

Cat6K(config-if)#interface fastEthernet3/1

Cat6K(config-if)#switchport

Cat6K(config-if)#switchport mode access

Cat6K(config-if)#switchport access vlan 10

Cat6K(config-if)#no shut

!--- Assigns the port connected to the RADIUS server to VLAN 10. !--- Note:- All the active access ports are in VLAN 1 by default.

Cat6K(config-if)#exit

Cat6K(config)#dot1x system-auth-control

!--- Globally enables 802.1x.

Cat6K(config)#interface range fastEthernet3/2-48

Cat6K(config-if-range)#switchport

Cat6K(config-if-range)#switchport mode access

Cat6K(config-if-range)#dot1x port-control auto

Cat6K(config-if-range)#no shut

!--- Enables 802.1x on all the FastEthernet interfaces.

Cat6K(config-if-range)#exit

Cat6K(config)#aaa new-model

!--- Enables AAA.

Cat6K(config)#aaa authentication dot1x default group radius

!--- Method list should be default. Otherwise dot1x does not work.

Cat6K(config)#aaa authorization network default group radius

!--- You need authorization for dynamic VLAN assignment to work with RADIUS.

Cat6K(config)#radius-server host 172.16.1.1

!--- Sets the IP address of the RADIUS server.

Cat6K(config)#radius-server key cisco

!--- The key must match the key used on the RADIUS server.

Cat6K(config)#interface vlan 10

Cat6K(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Cat6K(config-if)#no shut

!--- This is used as the gateway address in RADIUS server !--- and also as the client identifier in the RADIUS server.

Cat6K(config-if)#interface vlan 2

Cat6K(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

Cat6K(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for clients in VLAN 2.

Cat6K(config-if)#interface vlan 3

Cat6K(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

Cat6K(config-if)#no shut

!--- This is the gateway address for clients in VLAN 3.

Cat6K(config-if)#exit

Cat6K(config)#ip dhcp pool vlan2_clients

Cat6K(dhcp-config)#network 172.16.2.0 255.255.255.0

Cat6K(dhcp-config)#default-router 172.16.2.1

!--- This pool assigns ip address for clients in VLAN 2.

Cat6K(dhcp-config)#ip dhcp pool vlan3_clients

Cat6K(dhcp-config)#network 172.16.3.0 255.255.255.0

Cat6K(dhcp-config)#default-router 172.16.3.1

!--- This pool assigns ip address for clients in VLAN 3.

Cat6K(dhcp-config)#exit

Cat6K(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.2.1

Cat6K(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.3.1

Cat6K(config-if)#end

Cat6K#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/2, Fa3/3, Fa3/4, Fa3/5

Fa3/6, Fa3/7, Fa3/8, Fa3/9

Fa3/10, Fa3/11, Fa3/12, Fa3/13

Fa3/14, Fa3/15, Fa3/16, Fa3/17

Fa3/18, Fa3/19, Fa3/20, Fa3/21

Fa3/22, Fa3/23, Fa3/24, Fa3/25

Fa3/26, Fa3/27, Fa3/28, Fa3/29

Fa3/30, Fa3/31, Fa3/32, Fa3/33

Fa3/34, Fa3/35, Fa3/36, Fa3/37

Fa3/38, Fa3/39, Fa3/40, Fa3/41

Fa3/42, Fa3/43, Fa3/44, Fa3/45

Fa3/46, Fa3/47, Fa3/48

2    VLAN2                            active

3    VLAN3                            active

10   RADIUS_SERVER                    active    Fa3/1

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

!--- Output suppressed. !--- All active ports are in VLAN 1 (except 3/1) before authentication.

Opmerking: Gebruik het Opname Gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

De RADIUS-server configureren

De RADIUS-server is geconfigureerd met een statisch IP-adres van 172.16.1.1/24. Voltooi deze stappen om de RADIUS-server voor een AAA-client te configureren:

1. Klik op Network Configuration in het ACS-beheervenster om een AAA-client te configureren.

2. Klik op Ingang toevoegen onder het kopje AAA-clients.

3. Configureer de AAA client-hostname, IP-adres, gedeelde geheime sleutel en type verificatie als volgt:

- AAA client hostname = Switch Hostname (Cat6K).

- AAA client-IP-adres = Management interface-adres van de switch (172.16.1.2).

- Gedeeld geheim = RADIUS-toets ingesteld op de switch (cisco).

- Verifieer het gebruik met = RADIUS IETF.

Opmerking: Voor een correct gebruik moet de gedeelde geheime sleutel identiek zijn op de AAA-client en ACS. Toetsen zijn hoofdlettergevoelig.

4. Klik op Inzenden + Toepassen om deze veranderingen effectief te maken, zoals dit voorbeeld toont:

Voltooi deze stappen om de RADIUS-server voor verificatie, VLAN en IP-adrestoewijzing te configureren.

Twee gebruikersnamen moeten afzonderlijk worden gemaakt voor klanten die aan VLAN 2 verbinden zowel als voor VLAN 3. Hier wordt een gebruiker user_VLAN2 voor klanten die aan VLAN 2 verbinden en een andere gebruiker user_VLAN3 voor klanten die aan VLAN 3 verbinden gecreëerd voor dit doel.

Opmerking: Hier wordt de gebruikersconfiguratie weergegeven voor klanten die alleen VLAN 2 aansluiten. Voor gebruikers die aan VLAN 3 verbinden, volg de zelfde procedure.

1. Om gebruikers toe te voegen en te configureren klikt u op Instellingen gebruiker en bepaalt u de naam en het wachtwoord.

2. Defineert de client-IP-adrestoewijzing zoals toegewezen door AAA-clientpool. Voer de naam in van de IP-adrespool die op de switch voor VLAN 2-clients is ingesteld.

Opmerking: Selecteer deze optie en typ de naam van de AAA-client-IP-pool in het vak. Alleen als deze gebruiker het IP-adres wil toewijzen door een IP-adresgroep op de AAA-client te configureren.

3. Defineert de eigenschappen van de Internet Engineering Task Force (IETF) 64 en 65.

Zorg ervoor dat de tags van de waarden op 1 zijn ingesteld, zoals in dit voorbeeld wordt weergegeven. Catalyst negeert een andere tag dan 1. Om een gebruiker aan een specifiek VLAN toe te wijzen, moet u ook eigenschap 81 definiëren met een VLAN-naam of VLAN-nummer dat correspondeert.

Opmerking: Als u de naam van VLAN gebruikt, moet deze precies hetzelfde zijn als de naam die in de switch is ingesteld.

OPMERKING:  Voor meer informatie over deze eigenschappen van IETF, zie RFC 2868: RADIUS-kenmerken voor ondersteuning van tunnelprotocollen .

Opmerking: In de eerste configuratie van de ACS-server kunnen de RADIUS-kenmerken van IETF niet worden weergegeven in de gebruikersinstelling. Selecteer de optie Interfaceconfiguratie > RADIUS (IETF) om de IETF-eigenschappen in gebruikersconfiguratiescherm in te schakelen. Controleer vervolgens de eigenschappen 64, 65 en 81 in de User and Group kolommen.

Opmerking: Als u de eigenschap IETF 81 niet definieert en de poort een poort op de toegangsmodus is, heeft de client een toewijzing aan het toegangsVLAN van de poort. Als u de eigenschap 81 voor dynamische VLAN toewijzing hebt gedefinieerd en de poort een switch poort in toegangsmodus is, moet u de opdracht een autorisatie netwerk standaardgroepsstraal op de switch uitgeven. Deze opdracht wijst de poort aan het VLAN toe dat de RADIUS-server biedt. Anders verplaatst 802.1x de haven naar de toegelaten staat na verificatie van de gebruiker; maar de poort is nog in het standaard VLAN van de poort en connectiviteit kan falen. Als u de eigenschap 81 hebt gedefinieerd, maar u hebt de poort als een routepoort ingesteld, komt de toegangsontkenning voor. Deze foutmelding wordt weergegeven:

%DOT1X-SP-5-ERR_VLAN_NOT_ASSIGNABLE:

RADIUS attempted to assign a VLAN to Dot1x port FastEthernet3/4 whose

VLAN cannot be assigned.

Configuratie van de PC Clients om 802.1x verificatie te gebruiken

Dit voorbeeld is specifiek voor de Microsoft Windows XP Extensible Authentication Protocol (EAP) over LAN-client (EAPOL):

1. Kies Start > Control Panel > Network Connections, klik met de rechtermuisknop op uw Local Area Connection en kies Properties.

2. Controleer pictogram in waarschuwing op het tabblad Algemeen.

3. Controleer onder het tabblad Verificatie de verificatie van IEEE 802.1x voor dit netwerk in.

4. Stel het EAP-type in op MD5-Challenge, zoals dit voorbeeld laat zien:

Voltooi deze stappen om de cliënten te vormen om het IP adres van een server van DHCP te verkrijgen.

1. Kies Start > Control Panel > Network Connections, klik met de rechtermuisknop op uw Local Area Connection en kies Properties.

2. Klik onder het tabblad General op Internet Protocol (TCP/IP) en vervolgens op Properties.

3. Kies automatisch een IP-adres verkrijgen.

Verifiëren

PC-clients

Als u de configuratie juist hebt voltooid, worden de PC-clients weergegeven met een pop-upmelding om een gebruikersnaam en een wachtwoord in te voeren.

1. Klik op de prompt, die wordt weergegeven in dit voorbeeld:

Het venster voor de gebruikersnaam en het invoeren van een wachtwoord wordt weergegeven.

2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

Opmerking: Voer in PC 1 en 2 VLAN 2 gebruikersreferenties in en in PC 3 en 4 VLAN 3 gebruikersreferenties in.

3. Als er geen foutmeldingen verschijnen, controleer dan de connectiviteit met de gebruikelijke methoden, zoals door toegang tot de netwerkbronnen en door ping. Deze uitvoer komt van PC 1, en toont een succesvol pingelen aan PC 4:

Als deze fout verschijnt, controleert u of de naam en het wachtwoord van de gebruiker correct zijn:

Catalyst 6500

Als het wachtwoord en de gebruikersnaam correct lijken te zijn, controleert u de 802.1x-poortstatus op de switch.

1. Zoek naar een havenstatus die geautoriseerd aangeeft.

Cat6K#show dot1x

Sysauthcontrol                    = Enabled

Dot1x Protocol Version            = 1

Dot1x Oper Controlled Directions  = Both

Dot1x Admin Controlled Directions = Both

Cat6K#show dot1x interface fastEthernet 3/2

AuthSM State      = AUTHENTICATED

BendSM State      = IDLE

PortStatus        = AUTHORIZED

MaxReq            = 2

MultiHosts        = Enabled

Port Control      = Auto

QuietPeriod       = 60 Seconds

Re-authentication = Disabled

ReAuthPeriod      = 3600 Seconds

ServerTimeout     = 30 Seconds

SuppTimeout       = 30 Seconds

TxPeriod          = 30 Seconds

Cat6K#show dot1x interface fastEthernet 3/4

AuthSM State      = AUTHENTICATED

BendSM State      = IDLE

PortStatus        = AUTHORIZED

MaxReq            = 2

MultiHosts        = Enabled

Port Control      = Auto

QuietPeriod       = 60 Seconds

Re-authentication = Disabled

ReAuthPeriod      = 3600 Seconds

ServerTimeout     = 30 Seconds

SuppTimeout       = 30 Seconds

TxPeriod          = 30 Seconds

Cat6K#show dot1x interface fastEthernet 3/1

Default Dot1x Configuration Exists for this interface FastEthernet3/1

AuthSM State      = FORCE AUTHORIZED

BendSM State      = IDLE

PortStatus        = AUTHORIZED

MaxReq            = 2

MultiHosts        = Disabled

PortControl       = Force Authorized

QuietPeriod       = 60 Seconds

Re-authentication = Disabled

ReAuthPeriod      = 3600 Seconds

ServerTimeout     = 30 Seconds

SuppTimeout       = 30 Seconds

TxPeriod          = 30 Seconds

Controleer de VLAN-status na succesvolle verificatie.

Cat6K#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/6, Fa3/7, Fa3/8, Fa3/9,

Fa3/10, Fa3/11, Fa3/12, Fa3/13,

Fa3/14, Fa3/15, Fa3/16, Fa3/17,

Fa3/18, Fa3/19, Fa3/20, Fa3/21,

Fa3/22, Fa3/23, Fa3/24, Fa3/25,

Fa3/26, Fa3/27, Fa3/28, Fa3/29,

Fa3/30, Fa3/31, Fa3/32, Fa3/33,

Fa3/34, Fa3/35, Fa3/36, Fa3/37,

Fa3/38, Fa3/39, Fa3/40, Fa3/41,

Fa3/42, Fa3/43, Fa3/44, Fa3/45,

Fa3/46, Fa3/47, Fa3/48

2    VLAN2                            active    Fa3/2, Fa3/3

3    VLAN3                            active    Fa3/4, Fa3/5

10   RADIUS_SERVER                    active    Fa3/1

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

!--- Output suppressed.

2. Controleer de DHCP-bindingsstatus van de volgende succesvolle verificatie.

Router#show ip dhcp binding

IP address       Hardware address        Lease expiration        Type

172.16.2.2       0100.1636.3333.9c       Mar 04 2007 06:35 AM    Automatic

172.16.2.3       0100.166F.3CA3.42       Mar 04 2007 06:43 AM    Automatic

172.16.3.2       0100.145e.945f.99       Mar 04 2007 06:50 AM    Automatic

172.16.3.3       0100.1185.8D9A.F9       Mar 04 2007 06:57 AM    Automatic

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Problemen oplossen

Verzamel de uitvoer van deze opdrachten debug om problemen op te lossen:

Opmerking: Raadpleeg Belangrijke informatie over debug Commands voordat u debug-opdrachten gebruikt.

- debug dot1x gebeurtenissen—hiermee kan het fouilleren van afdrukverklaringen worden beveiligd met de vlag van de punt1x gebeurtenissen.

Cat6K#debug dot1x events

Dot1x events debugging is on

Cat6K#

!--- Debug output for PC 1 connected to Fa3/2.

00:13:36: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 14

00:13:36: dot1x-ev:Couldn't Find a process thats already handling

the request for this id 3

00:13:36: dot1x-ev:Inserted the request on to list of pending requests.

Total requests = 1

00:13:36: dot1x-ev:Found a free slot at slot: 0

00:13:36: dot1x-ev:AAA Client process spawned at slot: 0

00:13:36: dot1x-ev:AAA Client-process processing Request

Interface= Fa3/2,

Request-Id = 14,

Length = 15

00:13:36: dot1x-ev:The Interface on which we got this AAA Request

is FastEthernet3/2

00:13:36: dot1x-ev:MAC Address is 0016.3633.339c

00:13:36: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_GETDATA

00:13:36: dot1x-ev:going to send to backend on SP, length = 6

00:13:36: dot1x-ev:Sent to Bend

00:13:36: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 15

00:13:36: dot1x-ev:Found a process thats already handling therequest for

this id 12

00:13:36: dot1x-ev:Username is user_vlan2; eap packet length = 6

00:13:36: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_GETDATA

00:13:36: dot1x-ev:going to send to backend on SP, length = 31

00:13:36: dot1x-ev:Sent to Bend

00:13:36: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 16

00:13:36: dot1x-ev:Found a process thats already handling therequest for

this id 13

00:13:36: dot1x-ev:Username is user_vlan2; eap packet length = 32

00:13:36: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_PASS

00:13:36: dot1x-ev:Vlan name = VLAN2

00:13:37: dot1x-ev:Sending Radius SUCCESS to Backend SM -

id 16 EAP pkt len = 4

00:13:37: dot1x-ev:The process finished processing the request

will pick up any pending requests from the queue

Cat6K#

Cat6K#

!--- Debug output for PC 3 connected to Fa3/4.

00:19:58: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 8

00:19:58: dot1x-ev:Couldn't Find a process thats already handling

the request for this id 1

00:19:58: dot1x-ev:Inserted the request on to list of pending requests.

Total requests = 1

00:19:58: dot1x-ev:Found a free slot at slot: 0

00:19:58: dot1x-ev:AAA Client process spawned at slot: 0

00:19:58: dot1x-ev:AAA Client-process processing Request

Interface= Fa3/4,

Request-Id = 8,

Length = 15

00:19:58: dot1x-ev:The Interface on which we got this AAA

Request is FastEthernet3/4

00:19:58: dot1x-ev:MAC Address is 0014.5e94.5f99

00:19:58: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_GETDATA

00:19:58: dot1x-ev:going to send to backend on SP, length = 6

00:19:58: dot1x-ev:Sent to Bend

00:19:58: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 9

00:19:58: dot1x-ev:Found a process thats already handling therequest

for this id 10

00:19:58: dot1x-ev:Username is user_vlan3; eap packet length = 6

00:19:58: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_GETDATA

00:19:58: dot1x-ev:going to send to backend on SP, length = 31

00:19:58: dot1x-ev:Sent to Bend

00:19:58: dot1x-ev:Got a Request from SP to send it to Radius with id 10

00:19:58: dot1x-ev:Found a process thats already handling therequest

for this id 11

00:19:58: dot1x-ev:Username is user_vlan3; eap packet length = 32

00:19:58: dot1x-ev:Dot1x Authentication Status:AAA_AUTHEN_STATUS_PASS

00:19:58: dot1x-ev:Vlan name = 3

00:19:58: dot1x-ev:Sending Radius SUCCESS to Backend SM - id 10 EAP pkt len = 4

00:19:58: dot1x-ev:The process finished processing the request

will pick up any pending requests from the queue

Cat6K#

- debug straal—informatie die bij RADIUS is gekoppeld.

Cat6K#debug radius

Radius protocol debugging is on

Cat6K#

!--- Debug output for PC 1 connected to Fa3/2.

00:13:36: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:13:36: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 85 code = 1

00:13:36: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/2 id 17 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 85

00:13:36:         Attribute 4 6 AC100201

00:13:36:         Attribute 61 6 00000000

00:13:36:         Attribute 1 12 75736572

00:13:36:         Attribute 12 6 000003E8

00:13:36:         Attribute 79 17 0201000F

00:13:36:         Attribute 80 18 CCEE4889

00:13:36: RADIUS: Received from id 17 172.16.1.1:1812,

Access-Challenge, len 79

00:13:36:         Attribute 79 8 010D0006

00:13:36:         Attribute 24 33 43495343

00:13:36:         Attribute 80 18 C883376B

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 6

00:13:36:  RADIUS: EAP-login: got challenge from radius

00:13:36: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:13:36: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 109 code = 1

00:13:36: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/2 id 18 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 109

00:13:36:         Attribute 4 6 AC100201

00:13:36:         Attribute 61 6 00000000

00:13:36:         Attribute 1 12 75736572

00:13:36:         Attribute 12 6 000003E8

00:13:36:         Attribute 24 33 43495343

00:13:36:         Attribute 79 8 020D0006

00:13:36:         Attribute 80 18 15582484

00:13:36: RADIUS: Received from id 18 172.16.1.1:1812, Access-Challenge,

len 104

00:13:36:         Attribute 79 33 010E001F

00:13:36:         Attribute 24 33 43495343

00:13:36:         Attribute 80 18 0643D234

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 31

00:13:36:  RADIUS: EAP-login: got challenge from radius

00:13:36: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:13:36: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 135 code = 1

00:13:36: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/2 id 19 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 135

00:13:36:         Attribute 4 6 AC100201

00:13:36:         Attribute 61 6 00000000

00:13:36:         Attribute 1 12 75736572

00:13:36:         Attribute 12 6 000003E8

00:13:36:         Attribute 24 33 43495343

00:13:36:         Attribute 79 34 020E0020

00:13:36:         Attribute 80 18 E8A61751

00:13:36: RADIUS: Received from id 19 172.16.1.1:1812,

Access-Accept, len 124

00:13:36:         Attribute 64 6 0100000D

00:13:36:         Attribute 65 6 01000006

00:13:36:         Attribute 81 8 01564C41

00:13:36:         Attribute 88 15 766C616E

00:13:36:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

00:13:36:         Attribute 79 6 030E0004

00:13:36:         Attribute 25 39 43495343

00:13:36:         Attribute 80 18 11A7DD44

00:13:36: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 4

Cat6K#

Cat6K#

!--- Debug output for PC 3 connected to Fa3/4.

00:19:58: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:19:58: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 85 code = 1

00:19:58: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/4 id 11 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 85

00:19:58:         Attribute 4 6 AC100201

00:19:58:         Attribute 61 6 00000000

00:19:58:         Attribute 1 12 75736572

00:19:58:         Attribute 12 6 000003E8

00:19:58:         Attribute 79 17 0201000F

00:19:58:         Attribute 80 18 0001AC52

00:19:58: RADIUS: Received from id 11 172.16.1.1:1812, Access-Challenge,

len 79

00:19:58:         Attribute 79 8 010B0006

00:19:58:         Attribute 24 33 43495343

00:19:58:         Attribute 80 18 23B9C9E7

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 6

00:19:58:  RADIUS: EAP-login: got challenge from radius

00:19:58: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:19:58: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 109 code = 1

00:19:58: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/4 id 12 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 109

00:19:58:         Attribute 4 6 AC100201

00:19:58:         Attribute 61 6 00000000

00:19:58:         Attribute 1 12 75736572

00:19:58:         Attribute 12 6 000003E8

00:19:58:         Attribute 24 33 43495343

00:19:58:         Attribute 79 8 020B0006

00:19:58:         Attribute 80 18 F4C8832E

00:19:58: RADIUS: Received from id 12 172.16.1.1:1812,

Access-Challenge, len 104

00:19:58:         Attribute 79 33 010C001F

00:19:58:         Attribute 24 33 43495343

00:19:58:         Attribute 80 18 45472A93

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 31

00:19:58:  RADIUS: EAP-login: got challenge from radius

00:19:58: RADIUS: ustruct sharecount=1

00:19:58: RADIUS: Unexpected interface type in nas_port_format_a

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of radius packet = 135 code = 1

00:19:58: RADIUS: Initial Transmit FastEthernet3/4 id 13 172.16.1.1:1812,

Access-Request, len 135

00:19:58:         Attribute 4 6 AC100201

00:19:58:         Attribute 61 6 00000000

00:19:58:         Attribute 1 12 75736572

00:19:58:         Attribute 12 6 000003E8

00:19:58:         Attribute 24 33 43495343

00:19:58:         Attribute 79 34 020C0020

00:19:58:         Attribute 80 18 37011E8F

00:19:58: RADIUS: Received from id 13 172.16.1.1:1812, Access-Accept,

len 120

00:19:58:         Attribute 64 6 0100000D

00:19:58:         Attribute 65 6 01000006

00:19:58:         Attribute 81 4 0133580F

00:19:58:         Attribute 88 15 766C616E

00:19:58:         Attribute 8 6 FFFFFFFE

00:19:58:         Attribute 79 6 030C0004

00:19:58:         Attribute 25 39 43495343

00:19:58:         Attribute 80 18 F5520A95

00:19:58: RADIUS: EAP-login: length of eap packet = 4

Cat6K#

Gerelateerde informatie

- IEEE 802.1x-verificatie met Catalyst 6500/6000-actieve CatOS-softwareconfiguratievoorbeeld

- Richtsnoeren voor de implementatie van Cisco Secure ACS voor Windows NT/2000-servers in een Cisco Catalyst Switch-omgeving

- RFC 2868: RADIUS-kenmerken voor tunnelprotocolondersteuning

- De IEEE 802.1X-poortgebaseerde verificatie configureren

- LAN-productondersteuning

- Ondersteuning voor LAN-switching technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems