Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Aanbeveling voor Catalyst 1000/2960/3560/CDB- en 4500-platforms

Aanbeveling voor Catalyst 3650- en 3850-platforms

Aanbeveling voor Catalyst 6K-platforms

Speciale releases van engineering

Inleiding

Dit document beschrijft een lijst met stabiele Cisco IOS®-software voor Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500, 3650/3850 en 6500/6800 Series switches.

Achtergrondinformatie

De aanbevelingen zijn de laatste van januari 2023.

De informatie in dit document is niet bedoeld uitputtend te zijn en is bedoeld als algemene leidraad voor u, vooral in het geval van massale implementaties of upgrades.

Als u geïnteresseerd bent in softwarereleases op Catalyst 9000 Series switches, raadpleegt u deze pagina.

Aanbeveling voor Catalyst 1000/2960/3560/CDB- en 4500-platforms

Productreeks

Productgegevens

Aanbevolen

Cisco IOS-softwarerelease

Einde software

Onderhoud

Geslaagd (ja/neen)

EOL-link

Catalyst 1000

Catalyst 1000 (alle modellen)

15.2(7)E7

N

Catalyst 2960

Catalyst 2960X switch

15.2(7)E7

N [okt. '23]

Klik hier

Catalyst 2960XR switch

15.2(7)E7

N [okt. '23]

Klik hier

Catalyst 2960L switch

15.2(7)E7

Y

Klik hier

Catalyst 2960+ switch

15.2(7)E7

Y

Klik hier

Catalyst 2960C switch

15.2(7)E7

Y

Klik hier

Catalyst 2960CX switch

15.2(7)E7

N

Catalyst 3560

Catalyst 3560CX switch

15.2(7)E7

N

CDB

Catalyst CDB-8P switch

15.2(7)E7

N

Catalyst CDB-8U switch

15.2(7)E7

N

Catalyst 4500

(modulair)

Sup 8-E

3.11.7E

Y

Klik hier

Sup 8L-E

3.11.7E

Y

Klik hier

Sup 9-E

3.11.7E

Y

Klik hier

Catalyst 4500-X switch

(vast)

Catalyst 4500-X switch

3.11.7E

Y

Klik hier

* 15.2(7)/3.11 is de huidige actieve uitgebreide onderhoudsrelease.

Aanbeveling voor Catalyst 3650- en 3850-platforms

Productreeks

Productgegevens

Aanbevolen

Cisco IOS-XE release

Einde software

Onderhoud

Geslaagd (ja/neen)

EOL-link

Catalyst 3650

3650 (alle modellen)

16.12.8

Y

Klik hier

Catalyst 3850

3850-12XS, 3850-24XS, 3850-48XS

16.12.8

N [apr. 23]

Klik hier

3850 (alle andere modellen)

16.12.8

Y

Klik hier

Aanbeveling voor Catalyst 6K-platforms

Productreeks

Productgegevens

Aanbevolen

Cisco IOS-softwarerelease

Einde software

Onderhoud

Geslaagd (ja/neen)

EOL-link

Catalyst 6500

Stap 2T

15.5(1)SY10

Y

Klik hier

Catalyst 6800

C6840-X switch

15.5(1)SY10

Y

Klik hier

C680-X switch

15.5(1)SY10

Y

Klik hier

Stap 6T

15.5(1)SY10

N [apr. 23]

Klik hier

*15.5(1)SY is de huidige actieve uitgebreide onderhoudsrelease.

Speciale releases van engineering

In bepaalde gevallen worden kritische bugs beschikbaar gesteld op Engineering Special (ES) bouwt. Deze bouwstenen zijn niet beschikbaar op CCO (cisco.com). Als u problemen tegenkomt die specifiek zijn voor uw omgeving en niet al zijn opgelost in cisco.com releases die al bestaan, neem dan contact op met Cisco Customer Experience (CX) om de mogelijkheid van een Engineering Special (ES) code te onderzoeken. Engineering Special builds zijn bedoeld om te worden ingezet voor een beperkte tijdframe en u wordt aangeraden om te verhuizen naar de volgende onderhoudsverbouwing zodra deze beschikbaar is op cisco.com.  Engineering Special builds worden volledig ondersteund door de Cisco Customer Experience (CX) en de Business Unit (BU).