Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Capture Packets

Cisco IOS-softwarerelease 12.2(18)SXF

Cisco IOS-softwarereleases 12.2(33)SXH en hoger

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de Switch Port Analyzer (SPAN)-functie (RP-Inband SPAN) moet worden gebruikt om pakketten op het pad tussen de Switch Processor (SP) CPU en de routerprocessor (RP) CPU’s op een Cisco Catalyst 6500 Series switch met Supervisor Engine 720 op te nemen.

Hoewel alle pakketten op dit pad niet de CPU’s bereiken, biedt dit proces een goede steekproef om te analyseren in gevallen waarin veel CPU’s worden gebruikt door verkeer dat naar de CPU wordt gestraft.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Catalyst 6500 Series switches die Supervisor Engine 720 uitvoeren.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Capture Packets

Bepaal de versie Cisco IOS® die op uw switch draait en gebruik de juiste opdrachten:

Cisco IOS-softwarerelease 12.2(18)SXF

6500#monitor session 1 source interface

!Use any dummy interface that is administratively shut down.

6500#monitor session 1 destination interface

! interface with PC running wireshark attached

6500#remote login switch

6500-sp#test monitor add 1 rp-inband tx

Cisco IOS-softwarereleases 12.2(33)SXH en hoger

6500(config)# monitor session 1 type local

6500(config-mon-local)# source cpu rp tx

6500(config-mon-local)# destination interface

! interface with PC running wireshark attached

6500(config-mon-local)# no shut

Deze configuratie spiegelt verkeer op het SP-RP inband pad af en leidt het naar de doelinterface. Sluit een pc op de doelinterface en start de snuffeltoepassing (Wireshark, bijvoorbeeld) om verkeer op de Network Interface Card (NIC) te opnemen.