Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

LTL Parity Control-aanvraag

Identificeer de aangetaste module

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de methode die wordt gebruikt om een module te identificeren die wordt beïnvloed door een pariteitscontrole op een Cisco Catalyst 6500 Series switch.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Supervisor Engine 720 op Cisco Catalyst 6500 Series Switches

- Pariteitscontrole voor lokale Target Logic (LTL)

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Catalyst 6500 Series switches die Supervisor Engine 720 uitvoeren.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

LTL Parity Control-aanvraag

U kunt dit logbestand op een Catalyst 6500 Series switch tegenkomen:

%LTL-SP-2-LTL_PARITY_CHECK: LTL parity check request for 0x33C9

Het logbestand geeft een pariteitscontrole aan in de ASIC/port index tabel Static Random Access Memory (SRAM) die gebruikt wordt door een aantal Catalyst 6500 Series modules.

Identificeer de aangetaste module

Om de module te identificeren die de pariteitscontrole tegenkwam, transformeer het hexadecimale aantal dat in het log in een decimaal werd gezien. In dit geval vertaalt 0x33C9 naar decimale 13.257.

Verzamel de output van de module voor diagnostisch resultaat alle detailopdracht op de switch, en zoek naar 13.257. Het is vermeld als de LTL index voor één van de modules.

Bijvoorbeeld:

6500#show diagnostic result module all detail

Module 1: CEF720 8 port 10GE with DFC  SerialNo : XXXXXXXXXX

Overall Diagnostic Result for Switch 1 Module 1 : PASS

Diagnostic level at card bootup: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

___________________________________________________________________________

1) TestOBFL ------------------------> .

<snip>

15) TestLtlFpoeMemoryConsistency ----> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)

Total run count -------------> 2889738

Last test testing type ------> Health Monitoring

Last test execution time ----> Mar 15 2013 02:06:57

First test failure time -----> n/a

Last test failure time ------> n/a

Last test pass time ---------> Mar 15 2013 02:06:57

Total failure count ---------> 0

Consecutive failure count ---> 0

LTL PARITY

Ltl index -------------------> 13257

Rbh value -------------------> 255

<snip>

Scrolt door de output om de module te ontdekken die op deze LTL landt, de module waarvan het logbestand afkomstig is.

Gerelateerde informatie

- Online diagnostische tests - Cisco IOS-softwareconfiguratie, release 12.2SX

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems